目录

简介

要求

使用的组件

背景信息

故障排除方法

重新安装-安装软件包捆绑包

删除策略

修改包版本

相关信息

简介

本文档介绍清除Unified Computing System Manager域上已删除映像的警报的三种方法。

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 统一计算系统管理器域(UCSM)。

使用的组件

- UCS管理器。

- 在UCSM中管理策略。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

删除仍在主机固件包中引用的固件捆绑包会导致出现已删除映像的错误消息。

故障排除方法

重新安装-安装软件包捆绑包

步骤1:从software.cisco.com下载软件捆绑包。

第二步：要查看已删除图像的故障，请导航到Equipment选项卡> Faults并选择警报。

第三步：浏览Equipment选项卡>固件管理>下载任务，然后点击屏幕底部附近的Add下载捆绑包。

删除策略

步骤1:导航到受影响对象引用的特定策略。

第二步：浏览“Servers”选项卡>“Policies”>“Host Firmware Packages”并选择受影响的策略。

第三步：在之前选定的受影响策略下，点击“Show policy Usage”以确认当前服务配置文件或模板未使用此策略。

第四步：选择delete。

注意：作为一种最佳实践，通过选择show policy usage确保程序包版本当前未在任何服务配置文件模板中使用。如果未使用，请继续删除策略，方法是右键单击该策略并选择delete。

修改包版本

步骤1:导航到Servers tab > Policies > Host Firmware Packages > 在右窗格上，选择受影响的策略，然后单击Info。

第2步：在之前选择的受影响策略下，点击“Show policy Usage”以确认当前未使用任何服务配置文件或OMPH。

第三步：选择“修改软件包版本”，然后删除或替换它所引用的刀片或机架软件包捆绑包，然后选择“应用”以保存更改。

注意：前面提到的故障排除步骤不会造成中断。

相关信息

清除“已删除图像”警报视频

管理主机固件包

software.cisco.com