目录

简介

先决条件:

要求

使用的组件

背景信息

拓扑

配置

开始使用前

为UCS域创建端口策略

以太网端口配置

光纤通道端口配置

为UCS服务器创建LAN连接策略。

为UCS服务器创建SAN连接策略。

验证

相关信息

简介

本文档介绍IMM上统一计算系统域的硬定位和动态定位和硬定位配置之间的区别。

先决条件:

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Intersight管理模式

- 引脚组

- 固定：动态固定和静态固定

- 光纤通道

- 分离第2层

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本

- 以太网和光纤通道终端主机模式下的Cisco UCS 6454 54端口交换矩阵互联

- 基础设施b单版本：4.2.1m

- Cisco UCS B200 M5服务器

- 服务器firmware版本：4.2.1a

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

固定是交换矩阵互联(FI)用来在服务器和网络之间建立通信的过程。

虚拟网络接口卡(vNIC)与交换矩阵互联中可用的上行链路端口或端口通道建立连接。此过程称为固定。

动态定位是交换矩阵互联默认使用的配置。

交换矩阵互联根据配置的可用上行链路数量，自动将服务器vNIC绑定到上行链路FI端口。

静态固定要求管理员使用手动引脚组将vNIC绑定到上行链路端口。FI不会自动执行配置。

注：如果目的是断开网络（上行链路中独立的VLAN），最好配置断开的第2层，有关参考，请参阅：在Intersight管理模式域中配置断开的第2层

拓扑

本文档中的此配置示例基于以下拓扑。

以太网管脚型拓扑

FC固定拓扑

以太网和光纤通道引脚组的配置示例使用相同的网络（VLAN 1和VSAN100）。

需要引脚组，以便可以将流量发送到不同的路径。

这些拓扑显示了环境中引脚组的情况和可能的使用。

配置

开始使用前

以管理员用户身份登录到Intersight GUI。

为UCS域创建端口策略

以太网端口配置

步骤1:在Infrastructure Service选项卡上找到。在导航平面中，点击Configure Tab。

第二步：在Configure选项卡上，展开Configure > Policies。

第三步：点击Policies。

第四步：导航到Create Policy（创建策略），然后点击按钮。

创建策略

第五步：在Platform Type上，点击UCS Domain选项以过滤策略并更轻松地查找端口策略。选择Port，然后单击Start。

端口策略

第六步：填写所需信息，如组织、名称和交换机型号。这是强制性的。

组织、名称和交换机型号信息

注意：配置统一端口需要交换矩阵互联重新启动。

步骤 7.根据需要配置光纤通道上行链路端口和分支。

步骤 8将统一端口配置为光纤通道端口的数量。对于此示例配置，FC端口数量为4。检验FC和以太网端口的数量。  单击 Next。

注意：交换矩阵互联6454的FC端口最大数量为16。

统一端口

对于此示例配置，不需要分支端口。如果需要，请在分流选项上设置端口数量并根据需要修改速度。

步骤 9在端口角色上，完成以下操作以配置服务器端口：

- 选择端口并点击配置。这会将您带到一个新窗口，在该窗口中显示一个菜单，用于为选定端口选择所需的角色类型。

对于此示例配置，端口33用作服务器端口。

提示：此配置示例仅显示以太网上行链路配置和FC上行链路配置。在此步骤中还可以配置其他端口角色。

服务器端口配置

- 选择Server作为角色。将FEC保留为自动编号，并保留为手动机箱/服务器编号。

- Click Save.

注意：发现机箱和机架服务器时，会自动进行编号。

服务器端口

步骤 10 重复步骤9中的步骤以配置上行链路端口。

对于此示例配置，端口53和54是上行链路端口。

上行链路端口配置

- 如果您不需要特定速度，请将管理速度保留为自动。FEC也是如此。

- 根据环境要求选择或创建以太网网络组、流量控制和链路控制的策略。点击Select Policy为每个策略并根据需要进行修改。

- 检验配置。单击Save。

以太网上行链路

步骤11.导航至引脚组。然后单击Create Pin Group。

以太网上行链路的引脚组

完成以下操作以配置引脚组：

- 选择引脚组类型。由于它是以太网上行链路，请选择LAN选项。

- 使用您将来可以识别的特定名称为您的个人识别码组命名。本示例使用EthMGMT。

- 接口类型取决于环境的需求。

对于此示例配置，它被设置为Port。如果您的环境需要，请使用端口通道。

- 为此Pin组选择所需的以太网上行链路。

用于管理的PIN组

- 对上行链路重复此过程。对于此示例配置，第二个上行链路命名为EthPROD。

- Click Save.

用于生产的以太网上行链路

- 检验配置。请参阅Pin Group（个人识别码组）选项卡上创建的个人识别码组。点击 保存。

光纤通道端口配置

步骤1:完成以下操作以配置光纤通道端口。

- 导航到Port Roles选项卡。选择要使用的所需FC端口，然后右键单击Configure。

- 选择此FC端口的角色，设置速度，并键入与这些端口关联的VSANID。

- 单击Save。

光纤通道上行链路配置

第二步：为FC上行链路创建引脚组。此过程与配置以太网端口类似。

- 选择SAN作为引脚组类型。使用引脚组命名引脚组。OldStorage示例说明了它的用途。

- 接口类型取决于环境的需求。

- 为此引脚组选择所需的FC上行链路。

旧存储FC上行链路

- 对其他FC上行链路重复该过程。NewStorage是此示例配置的此PIN组的名称。

新存储FC上行链路

- 验证引脚组创建的配置。

- 完成后，单击Save。

验证Pin组

为UCS服务器创建LAN连接策略。

步骤1:导航到Create Policy，然后点击按钮。在Platform Type（平台类型）上，点击UCS Server选项以过滤策略并更轻松地查找LAN连接策略。选择它并单击Start。

第二步：选择Organization（组织），为您的策略命名，并选择服务器配置文件适用的目标平台。单击 Next。

LAN策略的一般信息

第三步：导航到vNIC配置，然后单击添加vNIC按钮。

第四步：为vNIC命名并选择与此vNIC关联的引脚组名称以进行静态固定。

第五步：为将要使用的Mac地址选择或创建池策略。如果需要特定选项，可以选择Static选项。

第六步：仔细选择此vNIC所属的交换机ID。

对于此示例配置，MGMT_A属于EthMGMT引脚组，并且它指向交换矩阵互联A。

vNIC配置

步骤 7.启用Failover，并为每个标记的(*)策略选择一个策略。其中四个需要选择一个策略才能添加您的vNIC。

步骤 8完成后，单击Add。

vNIC配置的故障切换和策略

步骤 9对其他vNIC重复步骤3之后的步骤。然后检验所有配置是否正确。

步骤 10单击Create。

LAN策略验证

为UCS服务器创建SAN连接策略。

步骤1:导航到Create Policy，然后点击按钮。在Platform Type（平台类型）上，点击UCS Server选项以过滤策略并更轻松地查找SAN连接策略。选择它并单击Start。

第二步：选择Organization（组织），为您的策略命名，并选择服务器配置文件适用的目标平台。单击 Next。

一般信息SAN策略

第三步：选择Manual vHBAs Placement。

第四步：导航到WWNN并选择或创建WWNN池。

步骤5.点击Add vHBA按钮。

SAN策略

第六步：为vHBA命名并选择与此vHBA关联的引脚组名称以进行静态引脚。选择fc-initiator作为vHBA类型。

步骤 7.选择或创建WWPN要使用的池策略。如果需要特定选项，可以选择Static选项。

vHBA配置策略

步骤 8导航到Placement。仔细选择此vHBA所属的交换机ID。

对于此示例配置，OldStorage_A属于OldStorage引脚组，并且它指向交换矩阵互联A。

提示：如果需要在内存中保留LUN ID关联，请启用持续LUN绑定。直到您手动清除它们，这种情况才会持续出现。

步骤 9为每个标记的(*)策略选择一个策略。其中三个需要选择一个策略才能添加您的vHBA。

步骤 10完成后，单击Add。

vHBA配置策略

步骤 11对其他vNIC重复步骤3中的步骤。然后检验所有配置是否正确。

步骤 12Click Create.

验证SAN策略

注意：验证PCI订单上的编号是否不再重复。对于vNIC或vHBA，适配器不能具有相同的PCI顺序。

验证

将端口策略与您的UCS域关联，然后将LAN和SAN策略与您的服务配置文件关联。

使用命令show pinning server-interfaces从命令行验证配置（如果您的交换矩阵互联）。

硬定位

没有命令明确显示启用了与以太网相同的硬定位。

但是，您可以键入show npv traffic-map命令验证策略中配置的上行链路。

当交换矩阵互联处于终端主机模式时，此命令起作用。否则，该命令不可用。

FC上行链路验证

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- Intersight管理模式配置指南

- 优势IMM管#5器 — Intersight IMM LAN和SAN连接策略