目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍修复故障的步骤：“交换矩阵互联A|B上的分区bootflash是干净的，但出现错误”。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科统一计算系统管理器(UCSM)

- 思科交换矩阵互联

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 6400交换矩阵互联

- 6300交换矩阵互联

- 6200交换矩阵互联

- 4.0(4k)或4.1(2a)及更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

UCSM显示错误消息：“Partition bootflash on fabric interconnect A|B is clean but with errors”-故障2016。

当交换矩阵互联遇到文件系统错误时，系统会显示警报。

解决方案

交换矩阵互联需要文件系统检查修复，并且必须重新启动。使用e2fsck选项重新启动时，交换矩阵互联SSD会经历彻底的文件系统检查和非交互式修复过程，这可能会导致数据丢失。在继续之前，必须确保关键数据的备份包括Cisco UCS Manager数据库。建议在维护窗口中完成修复，因为交换矩阵互联需要重新启动。如果只有一个交换矩阵互联显示故障，则只有该交换矩阵互联需要重新启动。如果两个交换矩阵互联均显示故障且需要重新启动，请确保在第一个交换矩阵互联重新启动后验证数据路径完全可用，然后再继续进行第二个交换矩阵互联以避免任何中断。

需要对报告警报的交换矩阵互联执行步骤。

转到UCSM CLI以输入以下命令：

FI-A# connect local-mgmt

FI-A(local-mgmt)# reboot e2fsck

修复后，警报将在72小时内清除。如果该故障在此时间段内未清除，则可以提交TAC案例进行进一步调查。如果早于4.0(4k)或4.1(2a)及更高版本的固件上发生此故障，这还需要TAC协助解决，因为他们可以通过debug shell手动执行文件系统检查。

相关信息

- UCSM管理员管理指南，备份

- 思科技术支持和下载