目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

交换矩阵固件升级

服务器固件升级

验证

相关信息

简介

本文档介绍在Cisco UCS域中的所有交换矩阵组件中执行固件升级的流程。这包括两个交换矩阵互联(FI)、I/O模块(IOM)和刀片服务器(通过Intersight管理模式(IMM))。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Intersight

- 思科统一计算系统(UCS)

在升级Intersight托管FI固件之前，请考虑以下先决条件：

- 只有Cisco UCS域中的Cisco UCS 6400系列FI可以升级。

- 您必须在FI分区中至少拥有下一个可用存储才能下载固件捆绑包：

- /var/tmp中90%的可用空间

- /var/sysmgr中的20%可用空间

- /mnt/pss中30%的可用空间

- /bootflash中18%的可用空间

- Cisco UCS域中的所有服务器必须位于许可证层基础版或更高版本。

- 最低捆绑包版本为4.1(2a)。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco UCS 6400系列FI，初始固件4.2(1e)

- UCSB-B200-M5刀片服务器，初始固件4.2(1a)，高级许可证层

- Intersight SaaS

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

交换矩阵固件升级

要开始基础设施固件升级，您可以选择两个FI中的任意一个，然后单击Upgrade firmware。

这将重定向到升级向导初始化的屏幕。

步骤1.确认UCS环境（列Fabric Interconnect A和Fabric Interconnect B）和当前固件版本。单击 Next。

步骤2.单击目标固件版本。单击 Next。

步骤3.此摘要显示所选设备和目标固件版本。当目标固件高于当前版本时，固件版本上会显示绿色箭头，否则，会显示黄色箭头。

单击升级后，必须最后一次确认它。此时，FI尚不需要重新启动。

要监控升级，请导航至“请求”，然后单击“活动”。单击活动名称，查看完整的工作流程任务。

要完成此过程，您必须先确认交换矩阵B的重新启动，然后确认交换矩阵A的重新启动。

注意：在继续重新启动第二个FI之前，请确保数据路径已在第一个交换矩阵上就绪。为了验证这一点，您可以使用API或CLI和命令(nxos)# show pinning border-interfaces。

工作流任务如下：

- 从Intersight软件存储库下载Intersight FI捆绑包

- 升级IOM。

- 撤离FI B上的数据流量

- 激活FI B

- 等待用户确认：FI重启

- 等待激活完成

- 撤离FI A上的数据流量

- 激活FI A

- 等待用户确认：FI重启

- 等待激活完成

服务器固件升级

选择要升级的服务器，从“操作”下拉列表中，选择“升级固件”。

这将初始化固件升级。

步骤1.确认服务器是否正确并验证当前固件版本。

步骤2.单击目标固件版本旁边的单选按钮。

步骤3.这是显示服务器和目标固件版本的摘要。当目标固件高于当前版本时，固件版本上会显示绿色箭头，否则，会显示黄色箭头。

在Upgrade Firmware对话框中，您可以选择立即重新启动或稍后确认重新启动。

要监控升级，请导航至“请求”，然后单击“活动”。

单击活动名称，查看完整的工作流程任务。

工作流任务如下：

- 从Intersight软件存储库下载Intersight服务器捆绑包

- 升级适配器（适用于刀片）

- 升级服务器

- 等待服务器重新启动

- 等待升级完成

验证

- 要验证FI本地存储可用空间，请选择其中一个FI，单击Inventory，然后单击Local Storage。

基础设施升级后，您可以验证安装日志。这显示了新版本和升级的时间戳，并允许您确认成功升级。

UCS-TS-MXC-P25-6454-IMM-A(nx-os)# show install all status

This is the log of last installation.

<Mon Sep 27 07:01:30>

Verifying image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin for boot variable "nxos".

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:18>

<Mon Sep 27 07:02:18>

Verifying image type.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:24>

<Mon Sep 27 07:02:25>

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:26>

<Mon Sep 27 07:02:26>

Preparing "bios" version info using image bootflash:/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.1e.bin.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:02:28>

<Mon Sep 27 07:03:14>

Performing module support checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:16>

<Mon Sep 27 07:03:16>

Notifying services about system upgrade.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:29>

Compatibility check is done:

Module  bootable     Impact       Install-type Reason

------ --------   --------------  ------------ ------

1      yes        disruptive        reset     default upgrade is not hitless

Images are upgraded according to following table:

Module      Image                     Running-Version(pri:alt)       New-Version       Upg-Required

------   ----------   ----------------------------------------   --------------------   ------------

1         nxos                     9.3(5)I42(1c)                   9.3(5)I42(1e)           yes

1         bios           v05.42(06/14/2020):v05.40(01/17/2020)     v05.42(06/14/2020)      no

1         fpga                        IO-0x19 MI-0x10              IO-0x22 MI-0x10         yes

Install is in progress, please wait.

<Mon Sep 27 07:03:31>

Performing runtime checks.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:03:32>

<Mon Sep 27 07:03:32>

Setting boot variables.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:11>

<Mon Sep 27 07:04:11>

Performing configuration copy.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:04:14>

Module 1: <Mon Sep 27 07:04:14>

Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.

Warning: please do not remove or power off the module at this time.

-- SUCCESS <Mon Sep 27 07:05:11>

<Mon Sep 27 07:05:11> Install has been successful.

相关信息

- Cisco Intersight管理模式配置指南：管理固件

- 思科Intersight托管模式(IMM)- UCS刀片固件升级

- 技术支持和文档 - Cisco Systems