目录

简介

问题

解决方案

结论

简介

本文档介绍在使用F8 CIMC配置实用程序在思科集成管理控制器(CIMC)网络模式之间切换时如何解决默认情况下自动协商启用的问题。仅在专用模式下支持自动协商，因此从任何非专用模式切换到专用模式可能会导致此行为。

问题

当您依靠F8实用程序来配置CIMC（尤其是各种网络模式）时，此问题会产生影响。

客户可视性/影响：

您可能会注意到，从非专用网络模式（共享LOM/思科卡/共享LOM扩展）切换到专用网络模式时，自动协商设置默认不启用。

注意：这仅在您使用F8 CIMC配置实用程序更新CIMC设置时可见，并且不影响您使用WebUI更改设置时。

解决方案

使用F8实用程序从共享LOM模式切换到专用模式的步骤如下。

1. 启动服务器并选择F8以进入CIMC配置实用程序，如图所示。

注意：您可能必须按F1，这取决于您使用的CIMC版本，以便查看其他配置设置，如图所示。

注意：在此，您处于共享LOM模式，并且您可以看到自动协商未启用，因为它不是有效设置。

当您尝试启用时，它会给您错误，如图所示。

2.要返回上一页，请按F1。

然后，选择以下设置以将CIMC切换到专用模式：

- NIC模式>专用

- NIC冗余>无

- Vlan、IPv4或IPv6的使用以及静态与DHCP地址的处理取决于您

- 按F10以保存图像中所示的设置。

3.确保等待45秒，然后按F5刷新网络设置，如图所示。

按F1查看其他设置。现在，它会显示自动协商框（如选中）。

以下是一些快照，显示与1.5(4g)版本固件关联的CIMC配置实用程序的较旧版本。

共享LOM模式如图所示。

专用模式如图所示。

注意：您可以看到自动协商框实际上已勾选。

结论

自动协商设置仅在专用模式下可用。只要设置了有效的专用配置，此设置就会启用自身。