目录

简介

支持的配置

识别当前设置

更改LIBfc debug_logging设置

将LIBfc debug_logging更改回原始设置：

简介

本文档介绍如何使用隐藏的libfc调试来低级地了解ESXi中光纤通道(FC)通信中使用的端口登录(PLOGI)过程。 通过启用debug_logging，我们能够看到融合网络适配器(CNA)有关扩展链路服务(ELS)帧的信息，例如交换矩阵登录(FLOGI)、端口登录(PLOGI)，这是我们通常无法看到的。  如果没有Finisar工具或SPAN，并且您想确保主机在FC堆栈中完成/未完成的内容，则此功能非常有用。

作者：思科TAC工程师Brian Hopkins。

支持的配置

目前，仅ESX上支持此功能，而ESX上有思科虚拟接口卡(VIC)，据我所知，其他适配器不支持此功能。

识别当前设置

您可以在ESXi主机上使用以下命令来确保尚未设置此值：

From the CLI of ESXi:

esxcli system module parameters list -m libfc_92

esxcli system module parameters list -m libfcoe_92

输出应如下所示，注意未为debug_logging配置值，这是我们在后续步骤中将更改的值。

更改LIBfc debug_logging设置

要获取更多信息以显示在ESXi的/var/log/vmkernel.log文件中，我们需要启用debug_logging，并且必须重新启动主机：

esxcli system module parameters set -p debug_logging=0xf -m libfc_92

esxcli system module parameters set -p debug_logging=0xf -m libfcoe_92

输入以下命令后，您可以再次检查以确保值现在设置为0xf:

我们仍未完成，在重新启动ESXi主机之前，您将看不到新日志显示。  重新启动ESXi主机后，您可以通过运行以下命令来验证在vmkernel.log文件中是否看到此新更新的数据：

cat /var/log/vmkernel.log | grep "<6>"

由于所有命令都具有此<6>报头，因此易于查找，因此我在下面包含了此新有用信息的片段，显示FLOGI和PLOGI状态：

将LIBfc debug_logging更改回原始设置：

您可以通过在下面插入2个命令并重新启动ESXi主机将此更改回默认值。  我们基本上只是将更改从以前的更改归零，将此值设置回默认值：

esxcli system module parameters set -p debug_logging= -m libfc_92

esxcli system module parameters set -p debug_logging= -m libfcoe_92

您可以再次运行相同的命令以确保更改成功：

From the CLI of ESXi:

esxcli system module parameters list -m libfc_92

esxcli system module parameters list -m libfcoe_92

它们应该如下所示：

重新启动ESX主机后，您可以通过使用以下命令检查以确保调试已在日志中完成：

tail /var/log/vmkernel.log | grep "<6>"