目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

Intersight管理模式

步骤1.将VLAN添加到域配置文件

步骤2.将VLAN添加到服务器配置文件

Intersight独立模式

UCS Manager模式

步骤1.将VLAN添加到交换矩阵互联

步骤2.将VLAN添加到服务器配置文件

在Prism元素上添加VLAN

在Prism Central上添加VLAN

将NIC卡添加/修改到VM

棱镜元件

Prism Central

相关信息

简介

本文档介绍在CCHN集群中添加VLAN的正确方法。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- UCS知识

- 网络概念

在尝试此配置之前，请确保满足以下要求：

- VLAN ID

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

采用Nutanix技术的思科计算超融合解决方案有三种不同的管理模式：

UCS Manager模式(UMM):

UCS Manager模式利用传统UCSM和交换矩阵互联集中管理计算、网络和配置文件：

- 节点连接到交换矩阵互联，用于管理服务器策略、固件和连接。

- UCS经典功能：通过UCSM进行服务配置文件和集中管理。

Intersight管理模式(IMM):

Intersight管理模式使Cisco Intersight能够直接管理交换矩阵互联和UCS服务器：

- 为服务器和网络策略、配置文件以及生命周期操作提供基于云的管理（或通过本地设备）。

- 使用Intersight的门户支持自动化、固件升级、配置文件分配和远程管理。

- 所有计算节点、FI策略和网络均通过Intersight进行管理。

Intersight独立模式(ISM):

在此模式下，服务器由Cisco Intersight单独管理，无需交换矩阵互联：

- 节点直接联网到架顶式(ToR)交换机，只有服务器由Intersight管理。

- 适合您不希望使用交换矩阵互联的环境；所有管理（包括固件、策略和监控）均通过Intersight进行，但以服务器为单位。

将VLAN添加到集群的流程因管理模式而异。

配置

添加VLAN的总体工作流程取决于您的管理模式。

添加VLAN的工作流程

Intersight管理模式

步骤1.将VLAN添加到域配置文件

导航到Profiles> UCS Domain Profiles，并选择分配给Fabric Interconnect的Domain Profile，其中需要添加VLAN。

选择属于IMM Nutanix集群的UCS域配置文件。

单击Edit修改VLAN策略

添加所需的VLAN。在前缀中，可以输入标识VLAN的前缀。

选择组播策略。

保存更改。

选择Actions，然后单击Deploy。

注意：添加或删除VLAN后部署域配置文件不会中断现有VLAN上的流量。

步骤2.将VLAN添加到服务器配置文件

导航到Profiles> UCS Server Profiles，然后选择分配给要向其添加VLAN的服务器的Service Profile。

注意：nutanix foundation central创建的配置文件格式为ntnx_<serial_number>_<uuid>。

在LAN Connectivity Policy中选择edit。

注意：添加其他VLAN不会触发服务器重新启动。

在LAN连接策略中，从vNIC中选择以太网网络组策略。

注意：请确保修改正确的以太网网络组策略和LAN连接策略，因为群集中可能配置了多个策略。

选择Actions，然后选择Edit。

添加所需的VLAN并点击保存。

添加VLAN后，会出现Pending Changes警告。

选择Action，然后单击Deploy。

选择选项Deploy all associated policies when modified or notand I understand the potential disruption may occurred during profile deployment，然后单击Deploy。

必须在IMM群集上的每个服务器配置文件中完成服务器配置文件的部署。

导航到Profiles> UCS Server Profiles，并重新部署其余的Server Profile。

点击3点图标并选择部署。

Intersight独立模式

在此管理模式下，您只需将VLAN添加到上游交换机。

N5KA# show run inter ethernet 1/20

!Command: show running-config interface Ethernet1/20

!Time: Tue Aug 12 21:38:21 2025

version 7.0(2)N1(1)

interface Ethernet1/20

description CIMC Nutanix ISM C240-M6

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

N5KA# show vlan | grep 500

500  VLAN0500                         active    Eth1/16, Eth1/19, Eth1/20

UCS Manager模式

步骤1.将VLAN添加到交换矩阵互联

在UCS Manager中，导航到LAN > LAN Cloud > VLANs。

在右侧面板中，单击Add。

输入所需信息并单击OK。

VLAN名称/前缀：名称VLAN ID

组播策略名称

VLAN ID

步骤2.将VLAN添加到服务器配置文件

导航到服务器>服务配置文件

查找为Nutanix创建的子组织

选择所需的服务配置文件。Nutanix Installed创建的服务配置文件的格式为fdtn_<serial_number>。

Nagivate to Network(VNIC)，选择VNIC并点击Modify。

选择要启用的VLAN，然后单击OK。

单击Save Changes。

注意：这必须在两端A和另一端B上传输VM流量的所有vNIC以及属于集群的所有节点服务配置文件上完成。

现在您已在UCS级别配置VLAN，有两种选项可用于在集群级别配置VLAN:

在Prism元素上，可以为单个集群添加VLAN

在Prism Central上，您可以为PC管理的所有集群添加VLAN

在Prism元素上添加VLAN

注意：此过程与集群管理模式无关。

在Prism Element中，导航到VM并选择Table。

单击Networking Config，然后选择+ create Subnet。

添加有关VLAN的信息，然后单击Save。

或者，您可以启用Enable IP address management选项，以自动将IP调配到VM。

在Prism Central上添加VLAN

注意：此过程与集群管理模式无关。

导航到基础设施>网络与安全>子网。

单击创建子网。

使用VLAN名称、VLAN ID填写信息，并选择分配VLAN的虚拟交换机。

选择IP address Management。

Nutanix IPAM可以使用DHCP自动将IP地址分配给VM。可以使用特定IP子网、关联的域设置和可分配给VM的IP地址池配置每个虚拟网络。

外部IPAM负责将IP地址分配给VM。

将NIC卡添加/修改到VM

棱镜元件

棱镜元件传给VM并选择表格。

右键点击所需的VM，然后选择Update。

在网络适配器(NIC)上，您可以修改当前的NIC配置或添加其他NIC。

在本示例中，修改了当前的NIC配置。

点击铅笔图标。

选择新的VLAN并单击Save。

Prism Central

您还可以从Prism Central添加其他VLAN。

导航到基础设施>计算> VM。

单击List，然后选择所需的VM。

选择Update，然后单击Select Network。

单击+ Attach to Subnet。

选择要添加的VLAN，然后单击Save。

注意：在Prism Central中，您可以添加其他NIC，但不能修改现有的NIC。

您可以选择要访问的连接模式或中继模式，具体取决于上游网络上的网络配置。

现在，您已在集群级别和UCS级别添加了VLAN。

相关信息

在UCS上配置VLAN

在Intersight管理模式下添加和删除UCS的VLAN

为访客VM接口创建基本VLAN子网