目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

创建磁盘组策略

创建存储配置文件

根据引导LUN创建引导策略

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何使用Cisco UCS（统一计算系统）Manager(UCSM)为C系列集成服务器配置存储配置文件。 存储配置文件允许灵活地定义存储磁盘的数量、这些磁盘的角色和使用情况以及其他存储参数。基本上，您可以将虚拟驱动器划分成称为逻辑单元号(LUN)的不同部分，并为这些LUN分配角色。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

创建磁盘组策略

本示例在您使用disk6-7创建用于划分LUN的独立磁盘冗余阵列(RAID)1卷时有效。您还可以使用自动磁盘组配置，其中系统选择磁盘，此示例使用手动配置进行演示，以防您想手动分配磁盘，如图所示。

创建存储配置文件

创建磁盘组后，创建存储配置文件，并在存储配置文件中创建引导LUN和数据LUN。

这里没有什么值得注意的：

1.由于尚未应用服务配置文件，因此可启动被禁用。

2.控制器定义字段留空。它仅与内部SSD的内部PCH控制器一起使用。PCH控制器定义提供了在连接到板载PCH控制器的两个内部SSD上配置单个LUN RAID的功能。

根据引导LUN创建引导策略

本示例创建了名为100gb的LUN，该LUN旨在作为引导LUN。因此，请相应地创建引导策略并应用于服务配置文件。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

在将服务配置文件应用到服务器之前，请确保磁盘组中使用的磁盘处于“未配置良好”状态，否则，在关联服务配置文件时会发生状态磁盘不足的错误。本示例使用Disk6-7，因此，如果它们处于“联机”或“Jbod”状态，则它们应处于“未配置正常”，然后右键单击这些磁盘并选择“将未配置正常设置为良好”。

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

成功应用服务配置文件后，您的配置应如下所示：