目录

简介

添加虚拟驱动器的步骤

相关信息

简介

本文档介绍使用模块化RAID控制器（Cisco 12G SASA模块化RAID）配置磁盘驱动器组和虚拟驱动器、RAID配置以及在预引导环境中执行其他配置任务的过程。

添加虚拟驱动器的步骤

执行以下步骤，使用模块化RAID控制器配置驱动器组和虚拟驱动器。

1.登录Cisco UCS Manager。

2.打开主机控制台。

3.重新启动主机

启动时，按Ctrl+R进入Cisco 12G SAS模块化RAID控制器BIOS配置实用程序。

将光标保持在控制器名称Cisco 12G SASA Modular RAID上，然后按F2。

选择创建虚拟驱动器。

这显示了有助于配置RAID的VD管理。

注意：Cisco 12G SASA模块化RAID仅支持RAID 0和RAID 1。

根据需求选择RAID。

选择RAID后，选择将属于此RAID的硬盘。

例如，选择了驱动器4和驱动器5，如图所示。

现在，按确定。

此警告消息将出现在屏幕上，按确定。

在此屏幕截图中，您看到已成功添加包含2个物理驱动器的新虚拟驱动器。

相关信息

- http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/erswug/guide/48712-00B_EmbMRAID_SWUG.pdf

- 技术支持和文档 - Cisco Systems