目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

网络图

规则

配置

1. UCS固件版本信息

2. UCS固件包

3. UCS固件捆绑包概述

4.1 UCS 6100交换矩阵互联固件

4.2 UCS 2100固件 — IO模块

4.3 UCS B系列刀片固件

4.4 UCS适配器卡固件

4.5 UCS Manager固件

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档说明如何解释UCS固件版本信息并识别UCS固件的组件。

Cisco UCS固件的交付方式如下：

- UCS映像作为单个捆绑包或单独的组件映像发货，包括UCS Manager、UCS交换矩阵互联、IO模块、BMC、BIOS、适配器等。

- UCS固件托管在思科软件交付系统上。

- UCS Manager解包捆绑包并更新交换机上存储的映像目录。

- UCS Manager维护交换机上存储的所有组件映像的目录。

- 任何捆绑包中都只提供每个组件的一个版本。包含UCS的多个硬件平台的组件映像包含在同一捆绑包中。

- 每个组件映像都经过版本控制，客户可见。如果每个组件映像兼容，您可以单独升级它。

UCS固件有两种形式，即捆绑包或单个映像：

- 捆绑包：

- 捆绑包包括每个需要固件的组件的软件包。

- 目前有三个要跟踪的捆绑包：

- .bin — 普通捆绑包

- .gbin — 带调试信息的捆绑包；仅限工程指导

- dplug — 允许根用户访问NX-OS的dplug文件；仅限工程指导

- 单个图像

先决条件

要求

Cisco 建议您具备以下工作知识：

- Cisco UCS服务器刀片软件和硬件

- UCS Manager

- 本文档中描述的不同命令的影响和含义

- UCS组件和拓扑；有关典型的解决方案，请参阅网络图。

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco UCS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。用于本文的所有设备都始于默认配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

网络图

一个典型的Cisco UCS拓扑看起来像这样：

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

1. UCS固件版本信息

本节介绍UCS固件版本格式。

NX-OS

NX-OS版本号遵循标准思科格式。例如，4.0(0)N1.1。

其他UCS组件

其他UCS组件遵循标准软件格式(X.Y.Z)。 例如，1.0.0。

- X是主要版本/版本。用于主要功能版本或架构更改

- Y是次要版本/版本。

- Z是错误修复版本/版本。

2. UCS固件包

该映像表示特定于终端的固件。例如，IOM映像、BMC映像等。将多个映像捆绑在一起，形成一个包。软件包仅用于便于分发和下载。与映像不同，软件包没有版本。UCS管理器允许下载软件包和单个映像。如果下载包，将解压包，并从中提取各个图像。软件包是下载时创建的只读对象。软件包不占用任何磁盘空间。它表示在下载软件包时解压缩的映像列表。无法删除包。当随其提供的所有图像被删除时，系统会自动删除该图像。下载单个映像时，包名称与映像名称相同。

包中的映像：

- 交换矩阵互联内核和系统映像

- UCS Manager映像

- IOM固件映像

- BMC固件映像

- 适配器固件 — 面向网络(Cisco UCS CNA M71KR、Cisco UCS VIC M81KR)

- 适配器固件 — 面向主机（仅适用于Cisco UCS CNA M71KR适配器）

- Qlogic 选项 ROM

- Emulex 选项 ROM

- Emulex 固件

- LSI选项ROM

- LSI固件

- BIOS

3. UCS固件捆绑包概述

要查看UCS固件捆绑包，请完成以下步骤：

1. 登录UCS Manager。

2. 单击“导航”窗格上的“设备”选项卡。

3. 单击“工作”窗格上的“固件管理”选项卡。

4. 单击“Firmware Management”选项卡下的Package。

5. 点击特定固件捆绑包。

这些说明说明了每个捆绑包中的固件组件：

- ucs-2100.1.0.1e.bin - IO模块映像

- ucs-6100-k9-kickstart.4.0.1a.N2.1.1e.bin - UCS交换矩阵互联启动映像

- ucs-6100-k9-system.4.0.1a.N2.1.1e.bin - UCS交换矩阵互联系统映像

- ucs-b200-m1-bios.S5500.86B.01.0036-191.061320091126.bin - UCS-B200-M1刀片BIOS

- ucs-b200-m1-k9-bmc.1.0.1e.bin — 刀片BMC映像

- ucs-b200-m1-sasctlr.01.26.00.00_06.24.02.00_03.08.00.00.bin - LSI Logic SAS控制器映像

- ucs-m71kr-e-cna.1.0.1e.bin - Cisco UCS CNA M71KR-Emulex CNA映像

- ucs-m71kr-e-hba.2.80A4.bin - Cisco UCS CNA M71KR-Emulex HBA映像

- ucs-m71kr-e-optionrom.5.03A8.bin - Cisco UCS CNA M71KR-Emulex Option ROM映像

- ucs-m71kr-q-cna.1.0.1e.bin - Cisco UCS CNA M71KR-Qlogic CNA映像

- ucs-m71kr-q-optionrom.2.02.bin - Cisco UCS CNA M71KR -Qlogic选项ROM映像

- ucs-manager-k9.1.0.1e.bin - UCS GUI映像

4.1 UCS 6100交换矩阵互联固件

以下是UCS交换矩阵互联固件的映像：

- 启动映像 — ucs-6100-k9-kickstart.4.0.1a.N2.1.1e.bin

- 系统映像 — ucs-6100-k9-system.4.0.1a.N2.1.1e.bin

4.2 UCS 2100固件 — IO模块

这是单个固件映像 — ucs-2100.1.0.1e.bin

4.3 UCS B系列刀片固件

以下是UCS B系列刀片固件的映像：

- BIOS - ucs-b200-m1-bios.S5500.86B.01.0036-191.061320091126.bin

- BMC - ucs-b200-m1-k9-bmc.1.0.1e.bin

- LSI SAS控制器 — ucs-b200-m1-sasctlr.01.26.03.00_03.12.00.00.bin

4.4 UCS适配器卡固件

- Cisco UCS 82598KR-CI融合网络适配器 — 无固件

- Cisco UCS CNA M71KR—Emulex

- Cisco UCS CNA M71KR Emulex—ucs-m71kr-e-cna.1.0.1e.bin

- Cisco UCS CNA M71KR Emulex FC—ucs-m71kr-e-hba.2.80A4.bin

- Cisco UCS CNA M71KR Emulex选件ROM—ucs-m71kr-e选件rom.5.03A8.bin

- 思科UCS CNA M71KR - Qlogic

- Cisco UCS CNA M71KR Qlogic - ucs-m71kr-q-cna.1.0.1e.bin

- Cisco UCS CNA M71KR Qlogic选项ROM—ucs-m71kr-q-optionrom.2.02.bin

4.5 UCS Manager固件

这是UCS Manager固件的映像：

UCS Manager - ucs-manager-k9.4.0.1a.N2.1.1e.bin

代码驻留在UCS 6100上并在其上运行。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- UCS固件管理常见提示

- 统一计算系统固件管理最佳实践