目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

网络图

规则

配置

UCS管理器GUI

UCS管理器CLI

验证

故障排除

相关信息

简介

KVM控制台是视频输出的IP视频表示在刀片的。对服务器前端的KVM控制台访问在思科UCS中是概念上类似的对对刀片的所有工业标准KVM控制台访问。此配置示例描述如何通过统一计算系统(UCS)管理器访问从刀片视图的KVM控制台。另外，一旦服务器配置文件关联完成，您能访问从服务器配置文件视图的同一个KVM控制台。前端的BMC提供KVM控制台服务，并且可以通过仅外部IP地址访问(即外部可路由地址的池)。

为了使用KVM控制台访问刀片服务器， IP地址的池分配作为管理接口到服务器前端。这些IP地址代表KVM控制台访问。注意这些IP地址需要是外部可路由的为对服务器的远程访问通过KVM控制台。

此配置示例描述如何通过这些方法配置对刀片的KVM控制台访问在思科UCS环境：

- UCS管理器GUI

- UCS管理器CLI

先决条件

要求

Cisco推荐您：

- 有思科UCS服务器刀片软件和硬件运行知识。

- 熟悉 UCS 管理应用程序。

- 了解在本文描述的不同的指令的影响和涵义。

- 熟悉UCS组成部分和拓扑。有关典型的解决方案，请参阅网络图。

使用的组件

本文档中的信息根据思科统一计算系统。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

网络图

一典型的思科UCS拓扑类似于此网络图：

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

UCS管理器GUI

完成这些步骤为了使用UCS GUI配置对刀片服务器的KVM控制台访问：

1. 在导航窗格中，请点击Admin选项卡。

2. 扩展通信服务，并且选择管理IP池(ext mgmt)。

3. 单击创建IP地址块。

4. 输入相应的信息为了创建IP地址块，然后点击OK键。

注意： 在块的IP地址必须是可路由的外部。

UCS管理器CLI

完成这些步骤为了使用UCS CLI配置对刀片服务器的KVM控制台访问：

1. 输入org模式。

2. 输入IP池然后ext mgmt模式。

3. 输入集IP地址块。

4. 做处理。

POWER

Power-A#

Power-A#

Power-A#scope org

Power-A /org #scope ip-pool ext-mgmt

Power-A /org/ip-pool #scope pooled 10.193.35.200

Power-A /org/ip-pool/pooled #commit-buffer

Power-A /org/ip-pool/pooled #

Power-A /org/ip-pool/pooled #show detail

Pooled:

IP Address: 10.193.35.200

Subnet: 255.255.255.0

Def Gw: 10.193.35.1

Assigned: Yes

Assigned To: sys/chassis-1/blade-2/mgmt/ipv4-pooled-addr

Power-A /org/ip-pool/pooled #

验证

完成这些步骤为了验证KVM控制台访问正确地配置：

1. 在导航窗格，请点击设备选项。

2. 展开刀片安装的所有机箱。

3. 展开服务器选项卡。

4. 选择刀片服务器。

5. 点击常规选项卡，然后单击KVM控制台。

如此镜像所显示， KVM控制台应该成功连接到刀片服务器：

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems