目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

本地存储MRAID - HDD

本地存储M.2控制器

验证

简介

本文档介绍从本地存储引导的配置  MRAID/HDD and M.2 Controller 在  Intersight Managed Mode (IMM)服务器。

作者：Javier Garcia和Luis Uribe Rojas，Cisco TAC工程师。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- Intersight

- 本地引导

- 本地存储设备（HDD/SSD和M.2驱动器）

- 知识 Redundant Array of Independent Disks (RAID) 配置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco UCS 6454 Fabric Interconnect，固件4.2(1e)

- UCSB-B200-M5刀片服务器，固件4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- 存储控制器MRAID、MSTOR-RAID

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

本地存储MRAID - HDD

步骤1.识别服务器和插槽ID中安装的控制器。

导航至  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers.记下ID。

步骤2.创建 Boot Order Policy:

导航至  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

选择 UCS server 和 Boot order

配置  Policy Organization, Name, 和  Description.

Add（添加）  local Disk boot option,选择  Legacy 或  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

配置  Device Details:

- Device Name 是策略上可供引用的名称。

- Slot  是步骤1中保存的ID。

- Bootloader 字段（可选）。

Add Virtual Media 选项安装.iso映像。

配置  Device Name 和类型。

步骤3.创建  Storage Policy

命名  Storge Policy 并启用  MRAID/RAID Controller Configuration.

配置  Drive Group 和  Virtual Drive.

注意：要避免添加虚拟驱动器，请使用单个驱动器RAID0创建。

步骤4.部署服务器配置文件。

第4.1步应用创建的策略。

注意：如果需要，可以添加其他策略。本文仅说明从本地存储启动所需的策略。如果需要，可以添加其他策略。

步骤5.通过KVM安装操作系统。

本地存储M.2控制器

步骤1.识别服务器和插槽ID中安装的控制器。

导航至  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers.记下ID。

步骤2.创建  Boot Order Policy:

导航至   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

（配置策略、组织、名称和说明）。

添加本地磁盘启动选项，选择  Legacy 或  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name 是策略上可供引用的名称。

Slot 是步骤1中保存的ID。

Botloader 字段（可选）。

Add（添加）  Virtual Media 选项安装.iso映像。

步骤3.创建  Storge Policy

命名  Storge Policy 并启用  M.2 RAID Controller Configuration.

步骤4.部署服务器配置文件

注意：本文仅说明从本地存储启动所需的策略。如果需要，可以添加其他策略。

第4.1步应用创建的策略。

步骤5.通过KVM安装操作系统。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

启动vKVM映射vDVD。

通过操作系统安装验证RAID是否显示。