目录

简介

本文档介绍从思科系统网站下载UCS许可证并将其安装到UCS交换矩阵互联上所需的步骤。此外，还介绍如何重新托管许可证并将其传输到另一个UCS交换矩阵互联。

作者：思科TAC工程师Qiese Dides。

问题

客户通常购买PAK/令牌，但不知道如何将其转换为许可证，然后下载并安装到UCS-M上。本文档将逐步介绍如何执行此操作。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 了解访问UCS Manager GUI的知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCS交换矩阵互联6100、6200和6300

- UCS Manager 2.1(x)及更高版本

本文档中的信息是从特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

1.导航至UCS Manager，然后选择Equipment >> Fabric Interconnect A和Fabric Interconnect B选项卡。两个交换矩阵互联的序列号将显示在此处，这是向中添加许可证所需的序列号。下图显示了序列ID号在此视图中的位置。

2.导航至www.cisco.com，然后使用购买许可证的CCO凭证登录。登录后，导航到“产品许可证注册”(Product License Registration)页面，可在“工具和资源”(Tools & Resources)部分下找到该页面。

3.在此页面选择PAK/令牌屏幕后，您将看到下面列出的图像。这显示可用的令牌和使用的令牌。突出显示的可用许可证可以生成新许可证。

4.将鼠标光标移到PAK/令牌ID部分上时，将显示一个选项（3条图像），可以选择该选项，并显示该ID的迷你窗口。

5.选中后，将出现一个新屏幕，其中会生成“获取新许可证”按钮。

6.下一个屏幕是交换矩阵互联序列号的输入位置，这会将该特定许可证传输到交换矩阵互联序列号。

7.输入序列号后，将出现一个窗口，要求输入一封电子邮件，其中可以向其发送许可证，并将CCO ID附加到此帐户。选择“我同意许可协议条款”按钮后，将生成下载许可证的链接，并发送电邮通知。

8.产品许可证注册的Pak's/TOKENS部分中以前未履行的许可证现在将显示为已履行。

9.执行许可证后下载许可证的另一种方法是单击“许可证”选项卡，如下图所示，如果鼠标光标悬停在“许可证ID”上，则下载选项将以下拉菜单的形式显示。

10.安装完所有这些文件后，继续解压文件并将.lic文件放到计算机的桌面上（如果文件名位于多个文件夹中，这将涉及文件名将包含空格的问题）。 完成登录后，登录到UCS-M GUI。在此之后，您将导航至Admin选项卡，然后选择Filter the License Management或滚动至最底部，然后展开License Management选项卡。

11.现在选择这些特定许可证分配到的交换矩阵互联。继续进入“下载许可证文件”选项卡。单击Download License图标后，该图标将传播一个页面，在该页面中，您将插入先前下载的.lic文件的目标。

- 这是上载失败的错误，因为有多个空格，并且可以将.LIC文件放在桌面上可以避免。

- 这是上传许可证后成功的消息。

12.之后成功了。我们将转到“Downloaded License File”（已下载的许可证文件）选项卡，左键单击刚添加的许可证文件，然后选择“Install License”（安装许可证）按钮。这将安装许可证，然后进行验证。

- 安装后，它从“已验证”(Validated)变为“已安装”(Installed)