目录

简介

使用的组件

步骤

常见注册问题故障排除：

情形 1：从UCS中心注册域时，UCS域的管理员密码错误。

方案 2：UCS中心和UCS域时间未同步。

情形 3：从UCS域注册时输入了错误的共享密钥。

场景 4：UCS中心在注册期间无法与UCS Manager通信

简介

本文档介绍向UCS中心注册思科统一计算系统 — UCS域的步骤。在UCS Central 1.5版之前，注册只能从UCS Manager进行。版本1.5以后，可从UCS Central和UCS Manager进行注册。

使用的组件

UCS中心2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

所有使用的设备都是实验设备

步骤

从UCS域注册流程：

启动UCS Manager，然后点击Admin-> Communication Management-> UCS Central。

选择Register with UCS Central。

输入UCS中心的主机名/ IP地址和共享密钥(始终是使用主机名注册UCS中心的最佳做法，因为IP地址可以在注册域时使用DNS条目进行更改，因此可以单击确定开始注册。

在注册时可以设置策略解析控制。注册后也可以更改。

监控FSM(有限状态机)状态以检查注册过程。

从UCS中心注册流程：

启动UCS Central，然后单击System tools(系统工具)并转到Domain Management（域管理）。

单击右角的Register Domain（注册域）。

输入UCS域主机名/IP地址和管理员用户名和密码。选择UCS中心的主机名/IP地址，然后点击注册。（在注册域时，使用主机名作为IP地址注册UCS中心的最佳做法始终是使用DNS条目更改IP地址。）

FSM状态可以从Configuration Status选项卡监控。

常见注册问题故障排除：

情形 1：从UCS中心注册域时，UCS域的管理员密码错误。

修复程序:请更正管理员密码，然后重试注册。

UCS中心的FSM状态

方案 2：UCS中心和UCS域时间未同步。

修复程序:在UCS中心和UCS域上同步时间，然后重试注册。

请参阅下面链接中的UCS Manager中的强制时间同步以更正时间。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

UCS Manager的FSM状态

情形 3：从UCS域注册时输入了错误的共享密钥。

修复程序:输入正确的共享密钥，然后重试注册。

请参阅在下面的链接中重置共享密钥以更改共享密钥。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

UCS Manager的FSM状态

场景 4：UCS中心在注册期间无法与UCS Manager通信

修复程序:确保UCSM和UCS Central 443之间没有防火墙阻止通信。

UCS Manager的FSM状态