目录

简介

先决条件

要求

服务器要求

使用的组件

配置

服务配置文件创建和分配

验证

故障排除

共享密钥不匹配

UCSM和UCS中心时间未同步。正在重试……

简介

本文档介绍如何部署统一计算系统(UCS)中心。

先决条件

思科建议您了解Cisco UCS Manager。

要求

这些TCP端口必须在Cisco UCS Manager和已注册的Cisco UCS域之间打开，以便固件管理和备份功能正常工作：

- LOCKD_TCPPORT=32803

- MOUNTD_PORT=892

- RQUOTAD_PORT=875

- STATD_PORT=32805

- NFS_PORT="nfs"(2049)

- RPC_PORT="sunrpc"(111)

服务器要求

下表介绍了部署Cisco UCS Central的独立机架式服务器的最低要求。

表1虚拟机监控程序对Cisco UCS中心的系统要求

要求

ESX最低要求

Hyper-V最低要求

磁盘空间

60 GB

60 GB

RAM

4 GB

4 GB

VCPU核心

1核

2核

磁盘读取速度

> 75 MBps

建议速度大于125 MBps。

> 75 MBps

建议速度大于125 MBps。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科UCS Manager版本2.2(1c)

- 思科UCS中心版本1.1(2a)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

要部署UCS中心，请完成以下步骤。

1. 要从Cisco com下载相应的UCS中心开放式虚拟设备(OVA)，请导航至Products > Servers-Unified Computing > Cisco UCS Central Software。

2. 要部署OVA，请单击“文件”，然后选择 部署OVF模板……

3. 继续执行分步流程以部署开放式虚拟化格式(OVF)模板，如下所示：

1. 指定UCS中心虚拟机(VM)的名称。

2. 单击 完成。

4. 部署OVA模板后，打开UCS中心VM的控制台，并按如下所示进行配置：

1. 指定IP地址、网络掩码和默认网关。

2. 如果希望VM成为集群的一部分，请键入yes;否则，键入no。

3. 为中心VM指定主机名。

4. 根据需要指定域名服务器(DNS)服务器的IP地址。

5. 根据需要指定域名。

6. 指定管理员密码和共享密钥。

7. 如果需要统计信息收集，请键入yes;否则，键入no。

8. 键入yes以继续配置。

5. 配置UCS中心VM后，在UCS Manager(UCSM)上导航到Admin > UCS Central，然后点击Register with UCS Central（向UCS中心注册）。

6. 输入步骤4中指定的IP地址和UCS中心的共享密钥，然后单击OK。

如果UCSM已成功注册到UCS中心，则注册状态应显示为已注册。

7. 查看已在UCS中心注册的UCS域：

1. 在UCS中心上，导航至Domains > Equipment > UCS Domain。

2. 展开UCS域。您应该能够在未分组域下看到UCS域。

8. 将UCS域从未分组域移动到域组根：

1. 点击必须移动到域组根的UCS域。

2. 单击“General”，然后单击“Change Group Assignment”。

3. 选择域组根单选按钮。

UCS域应显示在域组根下。

服务配置文件创建和分配

完成以下步骤以创建服务配置文件并在UCS中心上分配。

1. 导航至服务器>子组织。

2. 右键单击要在其下创建服务配置文件的组织。

3. 单击“创建服务配置文件”。

4. 按照与在UCS Manager中相同的方式构建服务配置文件。要将服务配置文件分配给服务器，请点击刚创建的服务配置文件，然后导航至常规，然后点击更改服务配置文件关联。选择以下服务器分配方法之一：

- 稍后分配

- 从池中选择服务器

- 手动

- 识别插槽位置（已为本示例选择）

成功将服务配置文件关联到服务器后，进程应在状态选项卡下显示为100%，如下所示：

5. 查看从UCS中心推送到UCSM的服务配置文件：

1. 导航至在UCSM的UCS中心中创建服务配置文件的子组织。您应该能够看到服务配置文件旁边有一个绿色圆圈，表示它已成功从UCS中心推送。

2. 展开服务配置文件，以查看在创建服务配置文件时在UCS中心中定义的虚拟网络接口卡(VNIC)、VLAN、虚拟主机总线适配器(vHBA)和虚拟存储区域网络(VSAN)。

注意：服务配置文件仅在与服务器关联并完成100%的进度后才显示在UCSM中。

在UCSM的LAN选项卡下，从UCS中心派生的VLAN旁边有一个绿色菱形符号。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

本部分列出在向UCS中心注册UCSM时可能遇到的一些常见错误。

验证UCSM到UCS中心的注册状态：

如果注册状态为“未注册”，请导航至FSM > UCS Central Registration以查看更多详细信息。

共享密钥不匹配

如果遇到表示共享密钥不匹配的错误，则必须提供正确的共享密钥，该密钥在“配置”部分的步骤4中输入。

UCSM和UCS中心时间未同步。正在重试……

如果遇到错误，表明UCSM和UCS中心时间未同步。重试……然后，您可以指定网络时间协议(NTP)源或手动定义时间以解决错误。

要指定NTP源，请完成以下步骤：

1. 导航至运营管理>运营策略>时区。

2. 单击Add NTP Server。

3. 确保您指定的NTP源可从UCS中心和交换矩阵互联访问。

已设置的NTP源应在UCSM中反映。

4. 要进行验证，请导航至Admin > Time Zone Management。

仅当您为时区管理选择全局单选按钮时，才会从UCS中心提取时区。此外，您必须已将UCS域移到域组根下，如“配置”部分的步骤8所述。

如果要手动指定时间，请完成以下步骤：

1. 转到UCSM和UCS Central上的命令行并执行以下命令：

scope system

scope services

2. 去/system/services。

3. 如图所示，指定UCSM和UCS Central上的时间，然后依次按Enter键。

注意：时间语法为：月日年小时分钟秒。

一旦时间同步，UCSM应注册到UCS中心。