目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

创建vNIC并设置本征iSCSI VLAN

iSCSI vNIC配置

配置启动器

iSCSI引导参数

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍统一计算系统中心域(UCS-C)中的iSCSI配置配置。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 统一计算系统中心域(UCSC)

- 统一计算系统管理器域(UCSM)

- 网络配置

- vNIC配置

- iSCSI

使用的组件

- UCS中心

- UCS 管理器

- 固件版本UCSC 2.0(1q)

- 固件版本UCSM 4.1(3k)

- 思科B200 M5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

创建vNIC并设置本征iSCSI VLAN

1.要创建新的LAN策略，请导航至导航”选项卡>单击创建LAN连接策略，此时将显示一个窗口以配置新策略。

2.在所创建的LAN策略中，添加新的vNIC。

3.创建vNIC后，导航到VLAN选项卡并选择iSCSI VLAN，此VLAN必须设置为本征。

iSCSI vNIC配置

1.在创建的同一LAN策略中，导航到iSCSI vNIC并创建新的iSCSI vNIC。不要忘记名称必须与之前配置的vNIC相同。一旦名称已配置，您就可以看到重叠vNIC，并且VLAN必须是本征VLAN。

配置启动器

1.要配置启动器，请导航到导航选项卡，然后单击创建IP池，此时将显示一个窗口以配置新策略。

2.创建启动器IP地址，然后配置子网和默认网关。

.

3.关联在之前创建的LAN策略中创建的IP池。要执行此步骤，请选择LAN策略> iSCSI vNIC >标识符。

4.要配置启动器名称，请导航到您的服务配置文件，然后单击配置静态ID >标识符> IQN，然后配置静态IQN地址。

iSCSI引导参数

1.要创建新的引导策略，请导航到导航选项卡，然后单击创建引导策略，此时将显示一个窗口来配置新策略。

2.单击“启动顺序”并添加iSCSI启动。一旦它已添加到策略中，点击并配置iSCSI目标名称和所需的IP地址，然后将引导策略关联到服务配置文件中。

3. — 将服务配置文件关联到所需的服务器。

验证

成功连接示例：

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

故障排除

1.此示例显示配置vNIC名称不正确时的配置错误。确保正确配置了vNIC和iSCSI vNIC的名称：

2.此示例显示了ping失败时的配置：

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

建议：

- 确认iSCSI参数已正确配置

- 检验MTU

- 验证iSCSI引导选项是否配置正确

- 确认是否配置了VLAN

- 检查接口中是否允许您的VLAN:

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- 确认交换矩阵互联正在获取MAC地址：

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

相关信息

- UCS iSCSI引导配置示例

- iSCSI配置