目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

步骤

相关信息

简介

本文档介绍如何配置放置策略并将vNIC/vHBA映射到VCON。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件版本：

- UCS中心2.0(1a)

- 所有使用的设备都是实验设备

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

步骤

步骤1.如图所示，在操作栏下，选择Create a Host Interface Placement Policy(创建主机接口放置策略)。

步骤2.在放置策略下指定所需的配置。

它可以是以下其中一种：

线性有序 — 按顺序分配虚拟插槽。

轮询 — 按顺序分配虚拟插槽。

全部 — 可分配所有已配置的vNIC和vHBA。这是默认设置。

仅分配 — 必须明确分配vNIC和vHBA。

排除动态 — 无法分配动态vNIC和vHBA。

排除未分配 — 无法分配未分配的vNIC和vHBA。

排除usNIC — 无法分配usNIC vNIC。

步骤3.要映射已配置的策略，请在服务配置文件/服务配置文件模板下，导航至Edit options > Policies > Host Interface Placement test2，如图所示：

步骤4.在下面配置文件/服务配置文件模板中，单击工具图标并选择配置接口放置，如图所示：

步骤5.配置所需选项

选择是否手动将接口放置为启用/禁用。

添加vNICS并配置主机端口（如果需要）。

首选项，为每个虚拟插槽选择虚拟插槽首选项。

它可以是以下其中一种：

所有 — 可以分配所有已配置的vNIC和vHBA。这是默认设置。

仅分配 — 必须明确分配vNIC和vHBA。

排除动态 — 无法分配动态vNIC和vHBA。

排除未分配 — 无法分配未分配的vNIC和vHBA。

排除usNIC — 无法分配usNIC vNIC。

步骤6.在“PCI顺序”中，单击向上和向下箭头排列顺序。

注意：如果启用“手动接口放置”，则PCI顺序为只读。

相关信息

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- 技术支持和文档 - Cisco Systems