目录

简介

背景

问题

分析

解决方案

简介

本文档介绍在用户网络中注意到的节点导出器磁盘已满问题。

背景

当对Cluster Manager Common Execution Environment(CEE)执行审核时，审核结果表明节点导出器磁盘已满。

问题

存在严重性严重性警报情况，因为预计在未来24小时内会出现磁盘已满情况，CEE注意到此警报：

"节点导出器cee03/node-exporter-4dd4a4dd4a的设备/dev/sda3预计在未来24小时内已满"

分析

报告的警报位于CEE上，跟踪机架的硬件问题，并预测未来24小时内将出现全磁盘情况。

cisco@deployer-cm-primary:~$ kubectl get pods -A -o wide | grep node

cee03 node-exporter-4dd4a4dd4a 1/1 Running 1 111d 10.10.1.1 deployer-cm-primary <none> <none>

root@deployer-cm-primary:/# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

overlay 568G 171G 368G 32% /

tmpfs 64M 0 64M 0% /dev

tmpfs 189G 0 189G 0% /sys/fs/cgroup

tmpfs 189G 0 189G 0% /host/sys/fs/cgroup

/dev/sda1 9.8G 3.5G 5.9G 37% /host/root

udev 189G 0 189G 0% /host/root/dev

tmpfs 189G 0 189G 0% /host/root/dev/shm

tmpfs 38G 15M 38G 1% /host/root/run

tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /host/root/run/lock

/dev/sda3 71G 67G 435M 100% /host/root/var/log

执行审核时，它似乎会填满/dev/sda3磁盘。

root@deployer-cm-primary:/host/root/var/log# du -h --max-depth=1

76M ./sysstat

16K ./lost+found

4.0K ./containers

4.0K ./landscape

9.3M ./calico

1.1G ./apiserver

808K ./pods

5.6G ./journal

60G ./audit

36K ./apt

67G .

对审核的检查显示它会保留日志，因此，可能会发生导出器节点磁盘已满的服务器条件。

cisco@deployer-cm-primary:~$ sudo cat /etc/audit/auditd.conf

#

# This file controls the configuration of the audit daemon

#

local_events = yes

write_logs = yes

log_file = /var/log/audit/audit.log

log_group = adm

log_format = RAW

flush = INCREMENTAL_ASYNC

freq = 50

max_log_file = 8

num_logs = 5

priority_boost = 4

disp_qos = lossy

dispatcher = /sbin/audispd

name_format = NONE

##name = mydomain

max_log_file_action = keep_logs

space_left = 75

space_left_action = email

verify_email = yes

action_mail_acct = root

admin_space_left = 50

admin_space_left_action = halt

disk_full_action = SUSPEND

disk_error_action = SUSPEND

use_libwrap = yes

##tcp_listen_port = 60

tcp_listen_queue = 5

tcp_max_per_addr = 1

##tcp_client_ports = 1024-65535

tcp_client_max_idle = 0

enable_krb5 = no

krb5_principal = auditd

##krb5_key_file = /etc/audit/audit.key

distribute_network = no

cisco@deployer-cm-primary:~$

解决方案

在Deployer-cm-primary和Deployer-cm-secondary上执行下面列出的命令代码，以修复潜在的节点导出器磁盘满情况。

sudo vim /etc/audit/auditd.conf

然后，使用旁边列出的代码将内部文件从keep_logs更改为旋转。

max_log_file_action = rotate

更改代码后，重新启动服务。

sudo systemctl restart auditd.service

验证是否已删除严重警报。