目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

相关产品

电缆选项/连接器

相关信息

简介

本文档介绍将物理键盘/视频/鼠标(KVM)连接到统一计算系统(UCS)C系列服务器的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 视频图形阵列(VGA)连接器

- DB-9串行连接器

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件组件：

- VGA显示器

- USB键盘

- 支持思科产品ID为N20-BKVM的Cisco KVM电缆；或USB电缆和VGA DB-15电缆

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

相关产品

Cisco UCS C系列服务器，也称为机架式服务器。以C240 M5为例。

电缆选项/连接器

1. N20-BKVM:服务器控制台端口的KVM电缆(参考链接)

KVM电缆

KVM电缆提供到服务器的连接，提供DB9串行连接器、用于显示器的VGA连接器以及用于键盘和鼠标的双USB 2.0端口。使用此电缆，您可以创建与操作系统和服务器上运行的BIOS的直接连接。

KVM连接器

KVM连接器，编号为11。（KVM连接器与KVM电缆配合使用，提供两个USB 2.0、一个VGA和一个串行连接器。）

2. VGA DB-15电缆

VGA视频

9个VGA视频端口（DB-15连接器）和7个USB 3.0端口（两个）。

视频显示服务器背面的VGA端口与显示器的连接，以便从服务器获取视频输出。

使用以下方法之一将USB键盘和VGA显示器连接到服务器：

1. 将带有Cisco产品ID N20-BKVM的可选KVM电缆连接到前面板上的KVM连接器。将USB键盘和VGA显示器连接到KVM电缆。

2. 将USB键盘和VGA显示器连接到后面板上相应的连接器。

成功建立连接后，您可以执行配置思科集成管理接口（思科IMC）和执行故障排除步骤等任务。

相关信息

- Cisco UCS C240 M5服务器安装和维修指南

- 思科技术支持和下载