目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

将服务器置于独立模式

步骤1.停用服务器

步骤2.取消配置服务器端口

步骤3.将CIMC更改为默认设置

步骤4.将CIMC配置为独立模式

重新映像固件版本

步骤1.下载主机升级实用程序(HUU)ISO

步骤2.启动KVM并映射HUU ISO

步骤3.使用HUU ISO启动

步骤4.重新映像当前版本

将服务器集成到Cisco Intersight

步骤1.将BMC和VIC设置为出厂默认设置

步骤2.将端口重新配置为服务器端口

步骤3.重新运行服务器

验证

相关信息

简介

本文档介绍将集成在Intersight管理模式中的UCS-C系列转换为独立模式的过程。

先决条件

在尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求。

- 连接到C系列服务器的计算机

- 监控

- KVM电缆

- 键盘

- 1G电缆连接到管理端口

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 对统一计算系统服务器(UCS)的基本了解

- 对Intersight管理模式(IMM)的基本了解

- 基本了解思科集成管理控制器(CIMC)

- 对网络的基本了解

使用的组件

- Intersight管理模式(IMM)

- 固件版本4.3(3.240007)

- 6536交换矩阵互联

- UCSC-C220-M5SX

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

如果网络适配器需要更换，并且部件以较低的固件到达，服务器无法完成发现，则需执行此过程。

配置

将服务器置于独立模式

警告：在开始此过程之前，请确保关闭服务器的电源。

步骤1.停用服务器

导航到您的IMM Web界面，然后导航到Fabric Interconnections选项卡> Connections > Servers,并选择所需的服务器。

然后，点击3点并将其停用：

注意：您可以在请求选项卡中验证停用进度。

步骤2.取消配置服务器端口

导航到交换矩阵互联选项卡> UCS域配置文件，然后选择端口策略:

在端口角色选项卡中，选择配置为服务器端口的当前端口。单击Configure，选择角色为Unconfigured。保存更改并重新部署域配置文件。在交换矩阵互联B上重复相同的过程。

步骤3.将CIMC更改为默认设置

关闭服务器电源并拔下电源线。

等待2分钟，然后重新连接电源线。

使用显示器和键盘将KVM电缆连接到服务器的控制台端口。

监控服务器启动过程，直到您到达Cisco菜单并按F8键进入Cisco IMC配置实用程序。

按F1并启用出厂默认设置。

按F10保存更改并重新启动服务器。

步骤4.将CIMC配置为独立模式

监控服务器启动过程，直到您到达Cisco菜单并按F8再次进入Cisco IMC Configuration Utility。

应用下一个配置：

- 选择为专用的NIC模式

- IP到IPV4

- CIMC IP，其IP与您的计算机位于同一子网中。

- NIC冗余到无

- 无 VLAN

按F10保存更改并重新启动服务器。

将计算机连接到服务器上的物理管理端口并打开Web浏览器。

使用您配置的IP https://x.x.x.x

CIMC提示视图和当前CIMC版本：

重新映像固件版本

注意：如果您的服务器集成回Intersight，强烈建议重新映像固件版本。

步骤1.下载主机升级实用程序(HUU)ISO

您可以从software.cisco.com下载HUU ISO。

步骤2.启动KVM并映射HUU ISO

注意：如果您愿意，可以展开KVM选项卡，导航到操作>系统，然后单击启动KVM。

下载当前版本的HUU后，导航至CIMC，然后在右侧，查看KVM控制台并删除虚拟媒体，然后单击vKVM-Mapped vDVD并映射ISO文件：

映射CD/DVD上的HUU:

步骤3.使用HUU ISO启动

重新启动服务器并监控启动过程，直到进入Cisco菜单并按F6键进入启动菜单。

选择vKVM-Mapped vDVD选项以启动HUU ISO映射：

注意：加载HUU ISO可能需要几分钟时间。

步骤4.重新映像当前版本

等待HUU ISO加载并接受思科软件许可协议。

切换到高级模式并选择所有组件，然后点击更新和激活。

等到完成重新映像后，服务器将重新启动。

将服务器集成到Cisco Intersight

注意：在将服务器集成到Intersight之前，必须将CIMC和VIC适配器重置为出厂默认设置，以便正确配置它们。

步骤1.将BMC和VIC设置为出厂默认设置

导航到管理>实用程序>操作>管理实用程序>重置为出厂默认值:

注意：不需要重置为默认存储设备。如果选择此选项，则会擦除虚拟驱动器和写入磁盘的数据。

步骤2.将端口重新配置为服务器端口

导航到交换矩阵互联选项卡> UCS域配置文件，然后选择端口策略。

在端口角色选项卡中。选择以前配置为Unconfigured状态的端口。单击Configure并选择端口角色作为Server port。保存更改并重新部署域配置文件，在交换矩阵互联B上重复相同的过程。

将网络适配器中的所需端口连接到交换矩阵互联端口。

步骤3.重新运行服务器

导航到交换矩阵互联选项卡。选择连接到服务器的交换矩阵互联。单击Connections选项卡，然后在Deauthenticated区域中选择Servers。选择服务器并重新启用它。

您可以在Requests选项卡中监控服务器发现过程。

注意：发现过程可能需要几分钟才能开始。

验证

为了进行验证和通过CLI确认C系列服务器已正确集成，可以运行以下命令：

6536-A(nx-os)# show interface chassis-info

Adapter Mode Flags:  I - CIMC IMM mode

U - CIMC UCSM mode

S - CIMC Standalone mode

Y - NCSI Yes

N - NCSI No

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chassis    Chassis    Remote      Chassis                      Module            Adapter Mode

ID Port      Port State  Uplink  Model      Serial         Model           Serial

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Br-Eth1/21/1      Active    1    UCSC-C220-M5SX WZP22460WCD  UCSC-MLOM-C25Q-04 FCH22337SV2  I-Y

相关信息

- Cisco Intersight管理模式配置指南

- Cisco UCS C系列服务器集成管理控制器CLI配置指南，版本4.3

- 技术支持和文档 - Cisco Systems