目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

故障排除步骤

分辨率

相关信息

简介

本文描述无法将HDD状态从未配置良好更改为JBOD的情况，因为UCSC-SAS12GHBA仅支持JBOD模式

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

- UCSC-C220-M4L

- CIMC:3.0.3a

- 2个UCS-HD12TB10KHY-E

- RAID控制器：通过UCSC-SAS12GHBA

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

请参阅此处的UCSC-240C-M4L规格

故障排除步骤

1.根据UCSC-C220-M4L的规格表，控制器UCSC-SAS12GHBA支持UCS-HD12TB10KHY-E。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. CIMC>Inventory>Storage>Controller/VD属性中没有选项可将HDD状态设置/更改为JBOD。

3.从CLI检查控制器设置的状态，控制器显示JBOD已启用：

4. CIMC CLI中没有选项可用于将HDD状态更改/设置为JBOD。

5.服务器重新启动时，会提示选择CTRL+C进入UCSC-SAS12GHBA的Web BIOS实用程序。

但是，WebBIOS也没有更改物理驱动器状态的选项。

分辨率

当通过控制器UCSC-SAS12GHBA进行管理时，HDD将保持“未配置的良好”状态。

在未配置好的驱动器上安装Windows 2012 R2后，HDD#1已完成安装。

在安装后，驱动器 — HDD#1继续保持未配置的良好状态。

相关信息

CSCvj74706 - CIMC GUI - UCSC-SAS12GHBA物理驱动器状态显示为未配置良好