简介

本文档介绍如何对Flexflash控制器上的未分区SD卡错误进行故障排除。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 独立C系列服务器

- FlexFlash控制器FX3S

- 两个大小相同的SD卡

- 3.X或更高版本的CIMC

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

错误消息和故障代码

故障代码：F1260

描述:Flex Flash虚拟驱动器1（虚拟机监控程序）已降级：请检查闪存设备或控制器

理由：设备降级

故障代码：F1262

描述:Flexflash控制器Flexflash-0配置错误：正确配置Flexflash控制器

理由：设备不正常

注意：出现1个SD卡的情况。

导航至Storage > Cisco Flexflash后，SD卡1显示为未分区，虚拟驱动器虚拟机监控程序已按预期降级

flexflash控制器状态显示在此图中。

注意：未分区的SD卡已降级，能否继续RMA?否，更换可能无法解决问题。

解决方案

步骤1.在“常规”选项卡下，单击“配置卡”，如下图所示。

步骤2.选择主卡作为SLOT 2 （因为插槽1用于未分区的卡，并且假设所有数据都存储在SD卡2中）。 选中AUTO-SYNC，单击SAVE，如下图所示。

步骤3.单击“保存”后，将出现一个窗口，如此图所示，单击“确定”。

步骤4.单击“确定”后，请注意，在“物理驱动器”选项卡中，具有未分区卡的插槽1将配置为MIRROR_SECONDARY，但不健康，这是预期行为

步骤5.在“虚拟驱动器”选项卡下，您会看到虚拟驱动器的自动同步已启动(在步骤2中，已选中自动同步)。 等待自动同步完成100%

步骤6.自动同步完成后（如此图所示），您会看到虚拟驱动器处于正常状态。

插槽1中在步骤4中看到正常的卡在AUTO-SYNC后现在正常运行。

步骤7.如果您在此处观察，虚拟驱动器仍不能主机访问，这意味着您无法在引导选项中看到虚拟驱动器，也无法从该选项启动操作系统或在其上安装操作系统。

步骤8.要使主机可访问，请在“虚拟驱动器”下单击“启用虚拟驱动器”。

步骤9.现在观察到虚拟驱动器已连接到主机，并在启动菜单上可见，如此图所示。

当您忘记在步骤2中检查AUTO-SYNC时？

虚拟驱动器不会自动同步，SD卡1继续显示为不正常状态。在“虚拟驱动器”选项卡下，选中“虚拟驱动器”并单击“同步虚拟驱动器”。这称为MANUAL SYNC。不言自明。

同步完成后，虚拟驱动器和SD卡1将变得正常，如第6步所示。

相关信息

- 思科FlexFlash:使用和管理思科UCS C系列独立机架式服务器的思科灵活闪存内部SD卡

- 在Cisco UCS服务器上配置和使用Cisco FlexFlash安全数字卡白皮书