目录

简介

哪些SFP兼容

对于LPe31002-M6部件号：UCSC-PCIE-BD16GF:

对于LPe32002-M2部件号：UCSC-PCIE-BD32GF:

相关信息

简介

本文档介绍兼容的小型封装热插拔(SFP),Broadcom已通过Emulex LPe31002-M6的认证，部件号：UCSC-PCIE-BD16GF和Emulex LPe32002-M2，部件号：UCSC-PCIE-BD32GF。

如果Emulex中安装了不正确的SFP，则BIOS中可能会出现“Unsupported Optic Installed”的错误。

按F2 Boot（引导期间）转到BIOS > Advanced 选项卡> Emulex LPe31002-M6 > Scan for Fibre Devices 或Find Target

*参考屏幕截图，BIOS和ROM可能会更改

哪些SFP兼容

以下光纤已通过Broadcom的资格鉴定，

- Emulex LPe31002-M6，部件号：UCSC-PCIE-BD16GF和

- Emulex LPe32002-M2，部件号：UCSC-PCIE-BD32GF。

对于LPe31002-M6部件号：UCSC-PCIE-BD16GF:

阿瓦戈–16G

AFBR-57F5MZ-ELX

*仅图片供参考贴纸更改

菲尼萨 — 16G

FTLF8529P3BCV-EM

*仅图片供参考贴纸更改

对于LPe32002-M2部件号：UCSC-PCIE-BD32GF:

Avago - 32G

AFBR-57G5MZ-ELX

*仅图片供参考贴纸更改

菲尼萨 — 32G

FTLF8532P4BCV-EM

*仅图片供参考贴纸更改

每个光纤都是为Emulex定制的，如部件号后缀所示。Broadcom适配器在启动时执行检查，以验证是否已插入经认证的光纤。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems