目录

简介

已使用的设置

先决条件

步骤

简介

本文概述在独立UCSC C240 M5服务器的本地RAID配置上安装RHEL的过程。

已使用的设置

UCSC-C240-M5L

RAID控制器：思科12G SAS HBA(UCSC-SAS-M5)

4K扇区HDD

CIMC:3.1(3a)

操作系统：RHEL 7.3

先决条件

1.下载RHEL ISO和控制器驱动程序ISO:

RHEL:rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

驱动程序ISO:ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

（在ISO中，导航至Storage -> LS -> UCSC-SAS-M5 -> RHEL -> RHEL7.3 -> mpt3sas-23.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz）

2.如果提取mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz文件，您将获得驱动程序ISO -> mpt3sas-23.00.00_el7.3-1.x86_64.gz文件

3.同样，如果您在服务器中使用UCSC-RAID-M5控制器，则可以导航至其相应的驱动程序。

步骤

步骤1.由于服务器有4k扇区驱动器，因此我们将执行UEFI引导。启动顺序应如下所示：

步骤2.打开KVM并映射RHEL ISO:

步骤3.按F6并从UEFI启动：思科vKVM映射vDVD1.24

步骤4.选择“安装Red Hat Enterprise Linux 7.3”选项并按“e”

步骤5.您将看到以下屏幕：

步骤6.输入命令“linux dd”并执行Ctrl + x

步骤7.上述命令将启动交互模式：

步骤8.取消映射RHEL ISO并映射控制器驱动程序ISO:

步骤9.键入“r”刷新驱动程序磁盘列表：

步骤10.您现在将看到列出的控制器驱动程序ISO。键入“7”并进行选择：

步骤11.输入'1'，然后输入'c'继续：

步骤12. .rpm驱动程序位于.iso文件内。您可能会收到“DD repo内容不是文件”警告，但它只是警告 — 驱动程序本应已安装。

步骤13.您应该再次进入“Driver disk device selection”（驱动程序磁盘设备选择）菜单。取消映射驱动程序ISO，并再次映射RHEL ISO。按“r”刷新，然后按 — 按“c”继续安装RHEL。安装程序应能识别RAID控制器及其管理的磁盘。