简介

本文描述引起一个思科统一计算系统的问题(UCS)服务器不断地嘀嘀叫。

问题

思科UCS服务器不断地嘀嘀叫;此嘟声起源于LSI RAID适配器。

您能查看LSI MegaRAID卡德嘟声代码为了识别特定报警。在思科UCS服务器RAID的参考的LSI MegaRAID卡德嘟声代码指导为了查看嘟声代码。

如果没有思科集成管理控制器报告的发生故障的驱动器(CIMC)，此问题也许发生由于在此LSI MegaRaid固件bug描述的问题：LSIP200139764.参考LSI Corp. MegaRAID固件版本注释关于此bug的更多信息。

注意：TheLSI缺陷在MegaRaid固件21.0.1-0111和21.0.1-0110报告如修复。此问题影响例如使用这些适配器的所有server vendor (思科、HP和Dell)。

解决方案

如果要避免LSI固件升级，您能完成这些步骤为了解决此问题：

1. 安装MegaCLI。参考LSI文档& Downloadspage为了找出在此步骤的文档。

2. 运行此in命令MegaCLI为了沉默报警：
# MegaCli -AdpSetProp -AlarmSilence -aALL

您能也沉默在LSI MegaRAID BIOS设置工具的报警。然而，请注意此进程要求服务器重新启动为了访问WebBIOS。报警控制在控制器属性查找。