目录

简介

先决条件

要求

演示中使用的组件

配置

准备升级：

Windows：

正在解压驱动程序

更新驱动程序

验证

参考和有用的链接：

简介

本文档介绍从Windows服务器上的Qlogic适配器升级HBA驱动程序的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- UCS C系列

- Windows Server操作系统。

- Qlogic HBA适配器

演示中使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCSC-C240-M6S

- 固件版本：4.3(5.250030)

- Windows Server 2022

- Qlogic HBA适配器 — 思科QLE2692双端口16Gb FC至PCIe Gen3 x8适配器- UCSC-PCIE-QD16GF

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

此过程介绍如何在运行Windows server OS的UCS C系列服务器上升级Qlogic HBA驱动程序。

准备升级：

- 验证特定硬件/软件/固件组合的Cisco UCS Hardware Compatibility List中的兼容驱动程序。

- 验证Qlogic HBA的当前驱动程序详细信息。

Windows：

- 打开Device Manager。

展开Storage Controllers并选择Qlogic交换矩阵通道适配器。

- 从Cisco Software Central下载驱动程序。

- 将驱动程序ISO下载到Windows服务器。

- 映射ISO文件：在本示例中，映射到vKVM的vMedia用于将内容复制到操作系统。如果操作系统可以访问互联网，您可以直接下载驱动程序ISO。还可以使用其他选项将文件作为NFS、TFTP、SCP等进行传输。

- 找到存储文件夹：

- 选择具有目标Qlogic适配器的相应文件夹。  在本例中，QLE2692。

- 将相关文件夹（在本例中为Qlogic_Windows文件夹）复制到已知位置。

- 解压缩文件。有两个文件夹可用；一个文件夹包含相关文档，另一个文件夹包含升级所需的文件。

- 执行安装向导并继续。

然后，可执行的“QConvergence Console CLI”可用于在Qlogic卡中执行不同的任务。

正在解压驱动程序

使用Windows CMD，将目录更改为setup.exe应用程序的位置，以方便使用。

- 运行此命令并将驱动程序解压到特定位置。

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

解压后，会创建一个名为“production”的文件夹，其中包含驱动程序。

更新驱动程序

解压驱动程序文件后，继续升级。

打开Device Manager，展开Storage Controllers，选择Qlogic Fabric Channel Adapter，然后单击Update Driver。

- 选择“Browse my computer for drivers”。

- 选择第二个选项“Let me pick from a list...”

- 单击“Have Disk...”。

- 浏览到驱动程序所在的位置并选择新的驱动程序：

- 单击下一步并完成安装。

- 重新启动服务器以使更改生效。

验证

验证已安装的驱动程序有两种方法：

1. 设备管理器:

打开Device Manager，展开Storage Controllers，然后选择Qlogic Fabric Channel Adapter。

2. Qlogic CLI:

选项1和3提供有关接口状态、当前固件和驱动程序版本/更新的概述。

升级过程结束。

参考和有用的链接：

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html