目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍使用KVM从EFI Shell运行LSI StorCli的过程（无需闪存驱动器）。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 在Cisco UCS服务器上使用EFI外壳

- 使用StorCli工具及其命令语法，请参阅以下命令参考指南。

https://docs.broadcom.com/docs/12352476

- 应启用EFI外壳以引导至。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCS C系列服务器，带基于LSI PCIe的RAID控制器。

- StorCli EFI驱动程序/工具

下载Storcli工具：https://www.broadcom.com/support/download-search

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

步骤1.从管理软件和工具（链接）下载Storcli，提取文件夹并导航EFI文件夹。获取扩展名为。EFI的Storcli文件，如图所示：

步骤2.按任何名称创建新文件夹，此处由名称EFI创建，并复制该文件夹中的storcli.efi。

启动服务器的KVM，如图所示，转至虚拟媒体创建映像选项。

浏览以在“从文件夹创建映像”弹出窗口中提供源文件夹。此处选择的源文件夹是之前创建的EFI文件夹，它包含storcli.efi文件。

此外，浏览IMG文件的目标路径。如图所示，单击“完成”(Finish)创建IMG文件。

步骤3.浏览文件并将其作为可移动介质装载，而不要选中只读框。其原因是您必须将日志文件写入IMG文件。

步骤4.在内置EFI外壳中启动服务器

步骤5.引导到外壳后，使用map -r命令刷新文件系统映射（如果在服务器引导之前连接了可移动设备，则可能不需要）。

shell> map -r

输入可用的fsx文件系统之一，如fs0或fs1，然后按Enter。提示符将更改为fsx>，其中x是所选文件系统的编号。

Shell> fs0:

fs0:\> dir

步骤6.更改目录以更改为EFI文件夹。

fs0:\> cd EFI

fs0:\EFI> ls

您现在可以运行Storcli命令。

需要记住的要点：

- PgUp和PgDn键在EFI外壳中向上滚动和向下滚动。

- page=n（n是要作为输出显示在屏幕上的行数，例如page=10）

- 使用常规append命令将输出写入文件（默认情况下，如果未定义完整路径，则文件将写入当前已装载的fs的工作目录中）。

- 将输出直接输出到文件use>。例如 storcli.efi /c0 show term log > term log.txt

- 将输出附加到现有文件，请使用>>。例如，storcli.efi /c0 show term log >> term log.txt

这些图像显示了将输出保存到与storcli位于同一文件夹的文件的示例；排除故障后，您可以提取/装载EFI.IMG文件，以获取收集的日志。

浏览IMG文件获取日志。

收集日志时要运行的几个重要命令：

- storcli /c0 show all > adpinfo.txt

- storcli /c0 show events file > Events.txt

- storcli /c0 /eall show phyerrorCounters > Phy.txt

- storcli /c0 show termlog > Termlog.txt

- storcli /c0/eall/sall show all > PD.txt

- storcli /c0/vall show all > VD.txt

- storcli /c0/cv show all > BBU.txt

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。