目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题：SAP HANA横向扩展环境意外中断

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍SAP HIgh性能分析设备(HANA)横向扩展解决方案与电磁兼容性(EMC)VNX存储，并适用于思科SAP HANA设备以及SAP HI定制数据中心集成(TDI)实施。它还解释了如何更改多路径配置以缓解意外的环境中断。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题：SAP HANA横向扩展环境意外中断

对于SAP HANA，所需的数据和日志文件系统通过EMC VNX存储的光纤通道进行装载。设备的安装和卸载由SAP HANA存储API控制，并基于Linux设备映射器多路径(DM-MP)模块。配置包括到每个存储设备的八条路径（主用/被动）。

在SUSE Linux Enterprise System 11.3中，检测到多路径逻辑中的Bug，其中介质访问超时计数器未重置。由于Bug，当计数器值达到2时，存储设备将脱机。

这可能导致SAP HANA横向扩展环境意外中断。

只要硬件和布线无错误，就不会遇到该错误。

解决方案

将SUSE Linux Enterprise System 11.3内核更新为3.0.101-0.47.52.1或更高版本，并调整/etc/multipath.conf文件中的以下参数：

rr_min_io

flush_on_last_del

fast_io_fail_tmo

dev_loss_tmp

生成的配置文件必须如下所示：

defaults {

user_friendly_names     no

}

devices {

device {

vendor                 "DGC"

product                ".*"

product_blacklist      "LUNZ"

features               "0"

hardware_handler       "1 emc"

path_selector          "round-robin 0"

path_grouping_policy   group_by_prio

failback               immediate

rr_weight              uniform

no_path_retry          5

rr_min_io              1000

path_checker           emc_clariion

prio                   emc

flush_on_last_del      yes

fast_io_fail_tmo       off

dev_loss_tmo           120

}

}

注意：EMC白皮书《VNX Configuration Recommendations for SAP HANA TDI》（第20页）中未提及这些更改，因为白皮书是在检测到内核错误之前创建的。

相关信息

- EMC知识库文章203541 - “SUSE Linux DM-MPIO on VNX storage rompaths win a SAP HANA TDI environment（VNX存储上的SUSE Linux DM-MPIO在SAP HANA TDI环境中随机丢失路径）”

- 技术支持和文档 - Cisco Systems