目录

简介

背景信息

问题：UCS M5刀片DIMM填充标签与文档不匹配

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍旧UCS M5刀片DIMM填充贴纸不反映当前在线文档的问题。

背景信息

FCS后测试发现，DIMM填充的最佳配置与最初发布的规格不同。原始种群规则确实运行正常，但通过使用文档中发布的最新指南可以获得最佳性能。刀片盖下的贴纸已根据ECO EA553015（于2018年5月实施）进行更改，技术文档已于2017年12月更新。大约15K-20K刀片随原始DIMM填充贴纸一起发货。

注意：只有M5刀片服务器贴有次优贴纸。  机架式服务器不附带DIMM填充贴纸，因此不受此问题的影响。

受影响的产品:

- UCS B200 M5

- UCS B480 M5

- 上盖(800-46239-01)有B0版（固定贴纸有C0版）

- 顶部组件编号(68-5800-04)具有A0修订版（固定版本为B0）

问题：UCS M5刀片DIMM填充标签与文档不匹配

UCS M5刀片盖下的DIMM填充标签与在线UCS文档中的信息不匹配。

两种配置均有效且受支持。旧标签不应阻止发现或任何其他问题，但它不是性能的最佳配置。应该注意的是，性能差异很小（大约1%）。

解决方案

原始DIMM填充标签并不不正确，但应将客户引导至在线文档，以获取最新且最佳配置。

以下是B200-M5的旧贴纸供参考：

以下是B480-M5的旧贴纸供参考：

相关信息

- Cisco UCS B200 M5刀片服务器安装和维修说明 — 内存填充指南

- Cisco UCS B480 M5刀片服务器安装和服务说明 — 内存填充指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems