简介

本文档介绍如何清除Cisco Unified Computing Systems(UCS)上的瞬时不可纠正的纠错码(UECC)内存错误。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档适用于所有M5、M6和M7代服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

如果服务器未显示先前发生的纠错码(ECC)或不可纠正的纠错码(UECC)错误，某些内存模块在正常操作下的重新启动过程中，在BIOS POST时可能会出现UECC内存错误。受影响的双列直插内存模块(DIMM)显示为块列表，但随后清除块列表数据或在退货许可(RMA)后的故障分析期间不会报告新的错误。 这表示UCS内存错误的潜在瞬态性质。清除块列表错误数据后，可以继续使用DIMM。

发生暂时性或非持久错误时不会发出警告。在DIMM培训错误或多位错误发生之前，DIMM中不一定总是会发生可纠正的错误。在内存训练期间发生的事情的范围与运行时使用内存时发生的情形大不相同。因此，内存模块的稳定性不一定与服务器POST和Runtime相关。

已知缺陷

之前描述的行为由列出的错误概述：

1. Cisco Bug ID CSCwa75339

2.思科漏洞ID CSCwk28210

3. Cisco Bug ID CSCwo62396

清除POST UECC错误的步骤

刀片式服务器

注意：请选择您的特定环境所需的正确机箱ID和服务器ID。显示的图像用于演示。

关闭服务器电源。

服务器需要关闭物理电源，否则UECC错误在重新启动后可能会一直存在。

注意：DIMM SPD数据不会更新，因为CIMC仅在服务器开机和CIMC控制器重置时轮询DIMM SPD数据。如果确实存在有问题的DIMM，在重新启动时错误再次出现，思科支持可以为DIMM提供RMA。

UCS Manager的GUI方法

导航到设备>机箱>机箱ID >服务器>服务器ID >操作>系统>重置所有内存错误/重置CIMC。

Intersight管理模式(IMM)的GUI方法

注意：这些步骤也适用于集成C系列服务器。

机架式服务器

关闭服务器电源。

服务器需要关闭物理电源，否则UECC错误在重新启动后可能会一直存在。

注意：DIMM SPD数据不会更新，因为CIMC仅在服务器开机和CIMC控制器重置时轮询DIMM SPD数据。.如果确实存在有问题的DIMM，在重新启动时错误再次出现，思科支持可以为DIMM提供RMA。

GUI方法

如果服务器未使用Intersight管理模式(IMM)进行管理，则需要命令行界面(CLI)方法。否则，以上步骤适用。

CLI方法

注意：显示的图像用于演示。

启动到服务器CIMC IP地址的SSH会话。请确保在继续执行所述的步骤之前，已关闭相关服务器的电源。

完成后，验证系统中没有增加新的错误。通电后，我们可以从GUI重置cimc控制器，这会导致暂时无法访问CIMC。