目录

交换矩阵互联上的一个或多个端口在宽限期内运行超过90天

ICSeverity

影响

描述

SyslogMessage

MessageSample

产品系列

Regex

建议

命令

交换矩阵互联上的一个或多个端口在宽限期内运行超过90天

ICSeverity

3 — 错误

影响

在宽限期到期后，端口可能无法工作。如果系统日志出现过一次/几次，并且不经常出现，则可以安全地忽略它。

描述

此消息表示交换矩阵互联上至少有一个端口已在宽限期内运行超过90天。当所有默认许可证已分配给端口且未许可端口已运行超过90天后，固定模块上的一个或多个端口处于启用状态时，通常会发生此故障。

SyslogMessage

UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS

MessageSample

Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-Xdays]

[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days.

产品系列

- Cisco UCS B系列刀片服务器

- Cisco UCS C系列机架式服务器

- Cisco UCS 5100系列刀片服务器机箱

- 思科 UCS 6400 系列交换矩阵互联

- 思科 UCS 6300 系列交换矩阵互联

- 思科 UCS 6200 系列交换矩阵互联

Regex

不适用

建议

建议采取以下步骤：

1. 如果Cisco UCS（统一计算系统）Manager GUI（图形用户界面）中发生故障，请检查固定模块上启用的端口数。

2. 检查每个交换矩阵互联上安装和使用的许可证数量。在Cisco UCS Manager GUI中，用户可以从交换矩阵互联的Admin选项卡访问许可信息。在Cisco UCS Manager CLI（命令行界面）中，用户可以通过在许可证范围下输入show usage detail命令来访问许可信息。

3. 如果问题仍然存在，请购买新许可证并将其安装在设备上。如果这也不能解决问题，请与支持工程师联系。

命令

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail