目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

AHCI模式

SWRAID模式

课后清理

验证

故障排除

简介

本文档介绍在UCS B200 M5上安装带有M.2 SSD的操作系统(VMware、Windows)

Cisco UCS B200 M5刀片服务器有一个迷你存储模块选项，可插入主板插座，以提供额外的内部存储。迷你存储模块可以是以下类型之一：

- SD卡模块，最多支持两个SD卡。  (使用UCS-MSTOR-SD catridge)

- M.2 SSD模块，最多支持两个SATA M.2 SSD。(使用UCS-MSTOR-M2目录)

作者：Brian Morrissey和Mohammed Majid Hussain，Cisco TAC工程师。

先决条件

要求

- 了解UCS、策略和配置文件

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

UCSM 3.2.2b或更高版本

UCS B200 M5（服务器固件3.2.2b或更高）

功能目录3.2.3i或更高版本

背景信息

M.2盒由UCS-MSTOR-M2托架组成，托架上装有UCS-M2-XXXGB SATA驱动器

您可以在托架中使用一个或两个M.2 SSD。

M.2插槽1位于托架的顶侧；M.2插槽2位于托架的下侧（与托架连接器到服务器主板插槽的同一侧）

图中显示了这一点（两个插槽都填充了M.2 SSD驱动器）

顶侧（插槽1）                                                                                 下侧（插槽2）

UCSM中的M.2 UCS-MSTOR-M2库存

只有在重新确认服务器后，任何磁盘的添加或移除都会更新到UCSM资产，因为PCH控制器和M.2 Sata驱动器没有CIMC传感器。

UCSM将警告您有关迷你存储的任何硬件更改，并会请求您重新确认服务器。

服务器重新确认后，存储资产应更新（在本例中，插槽2中添加了M.2 ssd）。

配置

板载Lewisburg sSATA控制器用于管理两种类型的M.2盒式磁带，但不管理任何前面板驱动器。

PCH控制器在AHCI模式或SWRAID模式下运行。

AHCI模式：       磁盘显示为JBOD磁盘。

SWRAID模式：根据策略中的用户配置，磁盘可以位于RAID0或RAID1中。

所需的RAID

BIOS P-SATA设置

存储配置文件控制器定义设置

备注

RAID0、RAID1

SWRAID

RAID0或RAID 1

仅支持UEFI引导。操作系统需要megasr驱动程序。

JBOD

禁用

诺赖德

传统或UEFI引导

在SW RAID模式下，嵌入式SATA MegaRAID控制器不支持VMware ESX/ESXi操作系统，因为VMWare没有软件raid驱动程序。您可以在AHCI模式下使用VMWare。

支持Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V虚拟机监控程序，以便在SW RAID模式下与嵌入式MegaRAID控制器配合使用，但不支持所有其他虚拟机监控程序。

AHCI模式支持所有虚拟机监控程序。

AHCI模式

这是在AHCI模式下将VMware ESXi与PCH控制器一起安装的示例。

创建RAID级别设置为无RAID的存储配置文件。

创建P-SATA模式设置为AHCI的BIOS策略

创建引导策略

将引导模式设置为UEFI

选择“添加CD/DVD”

选择“Add Embedded Local Disk”

从“添加嵌入式本地磁盘”部分选择适当的选项

如果选择“任意”，则默认顺序为Disk1、Disk2

指定UEFI引导参数

将之前创建的BIOS策略分配给服务配置文件

将之前创建的存储配置文件分配给服务配置文件

AHCI模式下嵌入式PCH控制器的UCSM视图

这是F2 BIOS菜单中的视图

注意pSATA已设置为AHCI

请注意，UEFI策略命名为VMware ESXi（之前在引导策略中指定）

SWRAID模式

这是在SWRAID模式下使用PCH控制器安装Microsoft Windows Server 2016的示例

创建RAID级别设置为RAID1的存储配置文件以实现冗余。

创建P-SATA模式设置为SWRAID的BIOS策略

创建引导策略

将引导模式设置为UEFI

选择“添加CD/DVD”

选择“添加嵌入式本地LUN”

指定UEFI引导参数

将之前创建的BIOS策略分配给服务配置文件

将之前创建的存储配置文件分配给服务配置文件

嵌入式UCSM视图 SWRAID模式下的PCH控制器

这是F2 BIOS菜单中的视图

注意pSATA已设置为AHCI

注意LSI软件RAID配置实用程序(sSATA)显示

我们可以确认在BIOS中虚拟驱动器已设置为RAID1

映射Windows操作系统后，当您到达安装驱动程序的部分时，请浏览驱动程序文件夹的内容到嵌入式MegaRAID驱动程序的位置：存储/Intel/C600-M5/<OS>/

我们应该能够检测我们创建的虚拟驱动器

单击“新建”

磁盘应按此方式进行分区，并允许您在主分区上安装窗口。

安装操作系统后，您可以按实际引导顺序验证映射

注意实际引导顺序中的参数与BIOS中引导选项中的参数相同

课后清理

如果要安装其他操作系统或要将控制器切换到AHCI模式，则需要清理磁盘。

为此，请将擦除策略应用到“磁盘擦除”设置为“是”的服务配置文件，然后取消关联服务配置文件以使擦除生效。

取消关联服务配置文件后，驱动器状态应变为“未配置良好”。

M.2 SSD只能在SWRAID模式下清除，而不能在AHCI中清除。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

当前没有可用于此配置的具体故障排除信息