目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

网络图

配置

配置

创建以太网流量监控会话

向监控会话添加流量源

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在UCS上配置以太网流量监控会话。流量监控从一个或多个源复制流量，并将复制的流量发送到专用目标端口，供网络分析器分析。此功能也称为交换端口分析器(SPAN)。

作者：Vignesh Kumar、Avinash Shukla Cisco TAC工程师。

先决条件

要求

思科建议您了解，

- Cisco UCS和交换矩阵互联上不同类型的端口。

- 网络捕获工具（示例 — Wireshark）

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件和软件组件：

- Cisco UCS交换矩阵互联（任何软件版本）

- UCS B系列或C系列服务器

- GLC-T（1千兆收发器）

- 5类电缆

- 安装了1 GB以太网端口和网络捕获工具(wireshark)的笔记本电脑/PC

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解任何更改或配置的潜在影响。

网络图

配置

配置

创建以太网流量监控会话

步骤1.在Navigation窗格中，单击LAN选项卡。

步骤2.导航至Traffic Monitoring Sessions > Fabric_Interconnect_Name

步骤3.右键单击Fabric_Interconnect_Name，然后选择创建流量监控会话（图1）

图1

步骤4.在Create Traffic Monitoring Session对话框中，为监控会话指定名称，选择Admin state 到Enabled,Destination port （在本例中为25），Admin speed 到1Gbps（图2）

图2

步骤5.单击OK。

步骤6.流量监控会话详细信息将显示在右窗格中（图3）

图3

步骤7.双击TAC-TEST会话将提供如下属性（图4）

图4

运行状态为down，这是因为未配置任何源（以红色突出显示）

向监控会话添加流量源

第 1 步：  在“源”区域，展开要添加的流量源类型的部分，在本例中为上行链路以太网端口（图5）

步骤2.要查看可用于监控的组件，请单击表右边缘的+按钮以打开“添加监控会话源”对话框。

步骤3.选择我们感兴趣的上行链路接口（在本例中为ethernet 1/9）。

步骤4.根据要求选择方向，此处的两个选项都已选择监控两端的流量。

步骤5.单击“确定”

图5

验证

UCS CLI

从nx-os模式执行

步骤1:  显示运行接口eth 1/25

步骤2.显示接口eth 1/25

步骤3.显示接口eth 1/25收发器

注意：此处的SFP类型显示为SFP-1000BASE-T

UCS GUI

步骤1.在导航窗格中，在“设备”选项卡>“Fabric_Interconnect_Name”下，突出显示为目标配置的端口（图6）

图6

第二步：  在导航窗格中，单击LAN选项卡，单击过滤器：流量监控会话> Fabric_Interconnect_Name >监控会话（图7）

图7

笔记本电脑/PC

步骤1.在启动Wireshark工具之前（图8）

图8

2.启动wireshark工具后，收到的数据包计数增加（图9）

图9

故障排除

1. 如果目的端口关闭，请检查SFP、电缆。

2. 如果SFP/电缆没有问题，请通过配置不同的源和目的对来检查状态。

3. 如果问题仍然存在，请咨询其他FI或设备。

4. 检查交换矩阵互联的型号。交换矩阵互联6120仅在前8个端口上支持1个千兆接口。 http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install/overvie...