目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

支持表

相关信息

简介

本文档介绍在连接到UCS交换矩阵互联的思科统一计算系统(UCS)服务器（B系列、C系列集成、S系列集成、HyperFlex系列）上使用思科虚拟接口卡(VIC)适配器时，常见操作系统可用的分组和绑定选项。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco UCS和UCS Manager(UCSM)

- 思科VIC

- VMware ESX版本4.1及更高版本

- Microsoft Windows Server 2008 R2版

- Microsoft Windows Server 2012版及更高版本

- Microsoft Windows Server 2016版及更高版本

- Linux操作系统

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCSM版本2.2(6c)

- 带VIC卡的Cisco UCS服务器

- VIC固件版本4.0(8b)

- VMware ESXi版本5.5，更新3

- Microsoft Windows Server 2008版R2 SP1

- Microsoft Windows Server 2012 R2版

- Microsoft Windows Server版本2016

- Redhat企业版Linux(RHEL)6.6

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

支持表

UCS交换矩阵互联环境支持与交换机无关的所有组合/绑定方法。这些绑定模式不需要交换机/UCS端的任何特殊配置。

限制是，在交换机独立配置中使用的任何负载均衡方法都必须通过单个UCS交换矩阵互联而非故障切换事件（应将流量发送到备用交换矩阵互联）发送给定源MAC地址的流量，而不是定期重分布负载。

在源MAC地址之外的机制（如IP地址散列、TCP端口散列等）上运行的其他负载均衡方法可能导致不稳定，因为给定MAC地址在UCS交换矩阵互联之间发生间隙。因此不支持此配置。

交换机相关绑定模式要求在交换机端配置端口通道。交换矩阵互联（本例中为交换机）无法与服务器中的VIC卡形成端口通道。此外，这种绑定模式还会导致UCS和上游交换机上出现MAC抖动，因此不受支持。

此列表适用于本机（裸机）操作系统和带虚拟机的虚拟机监控程序环境。

操作系统

受支持

Not Supported

VMWare ESXi

1. 基于始发端口ID的路由

2. 基于源MAC哈希的路由

1. 基于IP哈希的路由

2. 基于物理NIC负载的路由

Windows 2012及更高版本的独立NIC组合（使用本机驱动程序）

Windows 2016及更高版本交换机嵌入式组合(SET)

交换机独立模式

(主用/备用和主用/主用2)

使用负载均衡方法时：

1. Hyper-V端口

交换机相关

1. 静态组合

2. LACP

交换机独立模式

(主用/备用和主用/主用2)

使用负载均衡方法时：

1. 动态

2. 地址哈希

Windows 2008 R2 SP1（使用Cisco VIC NIC组合驱动程序）

1. 活动备份（模式1）

2. 主用备份，故障恢复到主用（模式2）

3. 主用主用传输负载均衡（模式3）

1. 802.3ad LACP（模式4）

Linux操作系统^1

1. active-backup（模式1）

2. balance-tlb（模式5）

3. balance-alb（模式6）

1. balance-rr（模式0）

2. balance-xor（模式2）

3. 广播（模式3）

4. 802.3ad（模式4）

1. fail_over_mac=1必须用于避免CSCva09592中记录的限制

2. 当在ACI交换矩阵后连接时，某些主用/主用算法可能导致终端从一台枝叶交换机移动到另一台枝叶交换机。当枝叶检测到太多终端移动时，会禁用终端网桥域的学习（出现错误消息）。

相关信息

- Windows 2008 R2 SP1 VIC NIC组合

- VMWare负载均衡算法

- Windows 2012 R2 NIC组合

- Linux绑定模式

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- 交换机嵌入式组合(SET)