目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

交换矩阵互联兼容性

最佳实践

软件注意事项

UCS 6200到UCS 6454交换矩阵互联迁移详情

UCS 6200和6300到UCS 6536交换矩阵互联迁移详情

常见问题

端口配置不匹配

保留的VLAN

相关信息

简介

本文档介绍交换矩阵互联迁移的最佳实践。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 交换矩阵互联(FI)

- 思科统一计算系统(UCS)

- 虚拟局域网(VLAN)配置

- 存储区域网络(SAN)配置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCS FI 6248UP

- UCS基础设施版本4.1(3a)A

- 思科统一计算系统管理器(UCSM)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在交换矩阵互联迁移期间，需要考虑一些方面，否则可能会出现一些问题并影响本练习预期的过程和时间。

本文收集有关6400和6500系列交换矩阵互联更改的相关信息以及成功迁移的最佳实践，以便平稳高效地过渡。

交换矩阵互联兼容性

交换矩阵互联迁移只能在以下组合中完成：

- UCS 6200到UCS 6400系列交换矩阵互联。

- UCS 6200或6300到UCS 6500系列交换矩阵互联。

最佳实践

- 确保以前域中的硬件与要安装的新交换矩阵互联兼容。

- 验证软件兼容性、升级顺序（升级旧交换矩阵互联或降级新交换矩阵互联）和相应路径。思科建议安装推荐的版本。如果您的旧交换矩阵互联处于延迟版本，则无法将新交换矩阵互联降级到该版本，因为无法从Cisco Software Central下载延迟版本。

- 确保高可用性已完全启用。

- 在迁移之前检查您的配置。

软件注意事项

Cisco UCS 6400和UCS 6500系列交换矩阵互联不支持Cisco UCS Manager中UCS 6200和UCS 6300系列交换矩阵互联支持的几项软件功能。

在继续迁移之前，请查看以下配置功能：

机箱发现策略和机箱连接策略

此策略需要设置为Port Channel，而不是None。即使只有一个端口，您也可以使用端口通道。要应用更改，必须重新确认机箱。在UCSM中，可以在设备>策略>全局策略>机箱/FEX发现策略>链路分组首选项中找到该选项。

UCSM中的机箱发现策略位置

端口配置不匹配

请注意，6200和6300系列的端口映射不同于6400和6500系列交换矩阵互联。确保前一个端口配置已正确映射以匹配目标端口性质。

组播硬件散列

为了有效平衡负载和避免带宽问题，使用组播硬件散列。启用组播硬件散列允许IOM和交换矩阵互联之间的所有链路在端口通道中处理组播流量。6400和6500系列中不再提供此功能。

您可以在Equipment > Policies > Global Policies > Chassis/FEX Discovery Policy > Multicast Hardware Hash下禁用它。

UCSM中的组播硬件散列设置位置

VLAN端口计数优化

启用VLAN端口计数优化可以将多个VLAN的状态整合为统一的内部状态。激活VLAN端口计数优化后，Cisco UCS Manager会根据VLAN的端口VLAN成员智能地对VLAN进行分组，从而扩大端口VLAN计数的限制。

在6400和6500 FI上，当PV超过最大限制时，端口计数优化通过端口VLAN(VP16000分组完成。在此事件中，“迁移警告”(Migration Warnings)页面会通知如果迁移过程继续，则自动启用VP分组。 此表显示在6200、6300、6400和6500系列FI上启用和禁用VLAN端口计数优化的PV计数。

表 1. 在6200、6300、6400和6500系列交换矩阵互联上启用和禁用VLAN端口计数优化

6200系列FI

6300系列FI

6400系列FI

6500系列FI

禁用VLAN端口计数优化的PV计数

32000

16000

16000

16000

启用VLAN端口计数优化的PV计数

64000

64000

64000

108000

针对服务质量(QoS)优化的组播

组播优化在6400和6500系列FI中不再可用。您可以在LAN > QoS的UCSM中禁用它。

UCSM中QoS策略的组播优化

NetFlow配置

NetFlow是一种收集并导出IP流量数据的网络协议。它根据IP数据包的共享特征定义流量，然后将其发送到外部NetFlow收集器进行分析和特定于应用的处理。在迁移到6400或6500系列FI时，必须取消配置此设置。

在UCSM中，您可以在LAN > Netflow Monitoring > General中找到禁用它的选项。不要忘记单击Save Changes。

UCSM中的Netflow配置

VMM 集成

6400和6500系列FI不再提供此功能。如果继续迁移，将自动删除与端口配置文件和分布式虚拟交换机(DVS)相关的所有配置。

动态vNIC连接策略

此策略确定如何配置虚拟机(VM)和虚拟网络接口卡(vNIC)之间的配置。对于具有带VIC适配器的服务器的Cisco UCS域，这些服务器上配置了动态vNIC的VM，必须配置此项。6400和6500系列FI不支持动态vNIC。如果继续迁移，创建的策略和动态vNIC将被删除。

将动态vNIC连接策略设置为未设置。在UCSM中，可以在Server Profile > Network > vNICs > Modify > Connection Policies下找到此设置。

UCSM中的动态vNIC连接策略

保留的VLAN

对于6400和650系列FI，保留VLAN的范围为3915到4042。在迁移之前，验证6200或6300系列FI是否在该范围内未创建VLAN。

如果迁移过程继续，Migration Warnings页面会报告是否删除了任何配置。

目标Cisco UCS FI必须使用相同的基础设施固件版本加载到替换的FI上。您可以降级6400和6500系列FI固件或升级6200和6300系列FI。降级/升级必须遵循最低固件版本。

UCS 6200到UCS 6454交换矩阵互联迁移详情

6454 FI的最低UCSM版本是4.0,64108 FI的最低UCSM版本是4.1。

Cisco UCS 6454交换矩阵互联支持：

- 交换矩阵互联最多支持8个以太网光纤通道(FCoE)端口通道。

- 或者，它可以支持4个SAN端口通道。

- 另一个选项是最多有8个端口通道，它们是SAN和FCoE的组合（每个4个）。

- 交换矩阵互联上的端口1-16支持具有10/25 Gbps以太网、FCoE或8/16/32 Gbps光纤通道选项的统一端口。

- 交换矩阵互联上的上行链路端口49-54支持40/100 Gbps以太网或FCoE。

- 交换矩阵互联与以下IOM兼容：UCS 2204、UCS 2208和UCS 2408。

- 它还与以下交换矩阵扩展器(FEX)型号兼容：Cisco Nexus 2232PP和Cisco Nexus 2232TM-E。

- UCS 6454交换矩阵互联仅支持端口通道模式。

- 在Cisco UCS Manager版本4.0(1)之前，Cisco UCS 6454交换矩阵互联不支持以太网或光纤通道(FC)交换模式。

UCS 6200和6300到UCS 6536交换矩阵互联迁移详情

Cisco UCS Manager版本4.2(3b)引入了对第5代Cisco UCS 6536交换矩阵互联(UCS FI 6536)的支持。

- 交换矩阵互联具有36个QSFP28端口，包括4个统一端口(33-36)，支持100G。

- 以太网端口(1-32)和统一端口(33-36)可以使用分支电缆分为多个端口。

- 动态以太网分支功能允许标准以太网端口即时转换为分支端口，而无需重新启动交换矩阵互联。它还支持在不重新启动的情况下将分支端口转换回标准以太网端口。

- 统一端口(33-36)可配置为光纤通道分支端口，但是所有四个FC分支端口必须具有相同的速度。

- 分支端口使交换矩阵互联能够支持光纤通道最多16个FC端口。

- 将分支类型从以太网更改为FC，或者将分支类型更改为FC，需要重新启动或重新加载交换矩阵互联。

- 不支持FCoE存储端口。

- 确保所有风扇和电源模块具有相同的气流方向，以防止交换矩阵互联出现过热和潜在停机。

- 65xx交换矩阵互联不支持Cisco 22xx IOM。

常见问题

端口配置不匹配

在UCS 6454交换矩阵互联上，统一端口功能仅限于前16个端口。只有端口1/1-1/16可以配置为FC。FC端口必须是连续的，其后是连续的以太网端口。

在UCS 6200系列交换矩阵互联上，所有端口都具有统一端口功能。所有端口都可以配置为以太网或FC。以太网端口必须是连续的，然后是连续的FC端口。FC端口出现在模块末尾。在集群添加期间，自动取消配置不匹配的端口。

保留的VLAN

与UCS 6200或6300系列交换矩阵互联相比，UCS 6400和6500交换矩阵互联保留更多供内部使用的VLAN。在迁移过程中，“迁移警告”(Migration Warnings)页面包含可能会与默认保留VLAN范围冲突的VLAN列表。如果继续迁移，则会配置保留VLAN范围，但在冲突范围内找到的VLAN不会配置。

FC上行链路端口未启动

当速度为8Gbps时，6400和6500对FC上行链路和FC存储端口使用空闲填充模式。确保在连接的FC交换机和直连FC端口中将填充模式设置为IDLE。如果未设置配置，这些端口可能会进入errDisabled状态，间歇性失去SYNC，并接收错误或错误数据包。

如果您的域不支持IDLE填充模式，则可以在FI和存储阵列之间使用SAN交换机，或者将存储阵列升级为具有16GB或32 GB FC连接。

相关信息

- 从UCS 6200迁移到UCS 6454交换矩阵互联

- 迁移至Cisco UCS 6500系列交换矩阵互联

- 思科技术支持和下载