目录

简介

先决条件

问题说明

简介

本文档介绍有关解决从6200迁移到6400交换矩阵互联期间或之后光纤通道(FC)端口的“管理关闭”问题的信息。

先决条件

本文档假设已验证给定的故障排除步骤。

- 已验证它未命中给定Bug。

思科漏洞ID CSCvr81863

思科漏洞ID CSCvj31676

- 已验证多层导向器交换机(MDS)级别的配置是否一切正常。

- 已验证FC端口是否配置了虚拟存储区域网络(VSAN)。

问题说明

迁移已成功完成，但FC端口显示Admin Down。

已配置VSAN的基础以太网光纤通道(FCOE) VLAN ID与64XX上设置的默认保留VLAN范围重叠，已配置VSAN的FCOE VLan ID与保留VLAN之间的冲突导致FC端口处于管理关闭状态。

解决方法1：修改保留VLAN

本任务描述如何修改保留的VLAN ID。修改保留VLAN后，从思科UCS 6200系列交换矩阵互联过渡到思科UCS 6400系列交换矩阵互联时，使用预先存在的网络配置可以更加灵活。保留VLAN块可通过分配包含128个未使用VLAN的连续块进行配置，而不是重新配置与默认范围冲突的当前现有VLAN。例如，如果保留VLAN更改为3912，则新的VLAN块范围从3912扩展到4039。您可以选择包含128个VLAN ID的任意连续块，起始ID范围从2到3915。更改保留VLAN需要重新加载Cisco UCS 6400系列交换矩阵互联，以使新值生效。

对于Cisco UCS 6500 FI系列，从1002到1005的VLAN ID保留给NXOS。

步骤

Step 1

In the Navigation pane, click LAN.

Step 2

In the Work pane, click the Global Policies tab.

Step 3

Specify a new value in the Reserved VLAN Start ID field. The reserved VLAN range ID can be specified from 2-3915.

Step 4

Click Save Changes.

请注意：在对保留VLAN范围进行更改后，FI需要重新启动。

解决方法2：更改已配置VSAN上的FCoE Vlan ID。

Step 1

In the Navigation pane, click SAN

Step 2

In the Work pane, click the SAN Cloud > VSAN

Step 3:

Under General Tab > Properties Change the FCoE VLAN to the Unused Vlan ID