目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

将服务器置于独立模式

步骤1:停用服务器

第二步：取消配置服务器端口

第三步：将CIMC更改为默认设置

第四步：将CIMC配置为独立模式

重新映像固件版本

步骤1:下载主机升级实用程序(HUU) ISO。

第二步：启动KVM并映射HUU ISO。

第三步：使用HUU ISO启动。

步骤4.-重新映像当前版本。

将服务器集成到UCS Manager

步骤1:将CIMC设置为出厂默认设置。

步骤2.-将端口重新配置为服务器端口

第三步：连接适配器电缆

第四步：重新启用服务器。

相关信息

简介

本文档介绍如何将集成到UCS Manager中的UCS-C系列服务器配置为独立模式并重新映像其固件版本。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 对统一计算系统服务器(UCS)的基本了解

- 对UCS Manager (UCSM)的基本了解

- 基本了解思科集成管理控制器(CIMC)

- 对网络的基本了解。

使用的组件

本文档不限于特定的软件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求。

- 连接到C系列服务器的计算机。

- KVM电缆

- 监控

- 键盘

- 1G电缆连接到管理端口

配置

注意：没有TAC建议，请勿执行此过程。

将服务器置于独立模式

警告：在开始此过程之前，请确保服务器已关闭。

步骤1:停用服务器

转到UCS Manager Web界面。

导航到设备 > 机架安装 > 服务器x

单击Server Maintenance并选择Decommission

注意：如果服务器已停用，则不会显示在机架安装上，而是显示在Equipment > Decommitted > Rack-Mounts下

第二步：取消配置服务器端口

导航到设备>交换矩阵互联>交换矩阵互联A > 固定模块> 以太网端口> 端口x。

单击Unconfigure。

对交换矩阵互联B重复相同的步骤

导航到设备>交换矩阵互联>交换矩阵互联B > 固定模块> 以太网端口> 端口x。

单击Unconfigure。

第三步：将CIMC更改为默认设置

关闭服务器电源并拔下电源线。

等待2分钟，然后再次连接电源线。

使用显示器和键盘将KVM电缆连接到服务器。

监控服务器启动过程，直到您到达Cisco菜单并按F8进入Cisco IMC配置实用程序。

按F1并启用出厂默认设置。

按F10保存更改并重新启动服务器。

第四步：将CIMC配置为独立模式

监控服务器启动过程，直到您到达Cisco菜单并按F8再次进入Cisco IMC配置实用程序。

应用下一个配置：

- 选择的NIC模式为专用

- IP到IPV4

- CIMC IP，其IP地址与您的计算机位于同一子网中。

- NIC冗余到无

- 无 VLAN

按F10保存更改并重新启动服务器。

将计算机连接到服务器的物理管理端口并打开Web浏览器。

使用您配置的IP https://x.x.x.x

注意：admin用户的默认密码是密码

CIMC提示视图和当前CIMC版本

重新映像固件版本

注意：如果您的服务器已集成回UCSM中，则强烈建议重新映像固件版本

步骤1:下载主机升级实用程序(HUU) ISO。

重新映像通过HUU完成。可以从思科下载页下载HUU ISO

第二步：启动KVM并映射HUU ISO。

下载当前版本的HUU后，转至CIMC并点击Launch KVM

启动vKVM后，点击虚拟媒体并激活虚拟设备

Map CD/DVD上的Map HUU

第三步：使用HUU ISO启动。

监控服务器启动过程，直到您到达Cisco菜单并按F6进入启动菜单。

选择vKVM-Mapped vDVD选项以引导HUU ISO映射。

注意：加载HUU ISO可能需要几分钟时间。

步骤4.-重新映像当前版本。

等待HUU ISO加载并接受思科软件许可协议。

切换到高级模式并选择所有组件，然后单击更新和激活。

请等待，直到它完成重新映像，然后服务器重新启动。

将服务器集成到UCS Manager

步骤1:将CIMC设置为出厂默认设置。

与在将服务器置于独立模式上重复步骤3中的步骤相同

步骤2.-将端口重新配置为服务器端口

导航到设备>交换矩阵互联>交换矩阵互联A > 固定模块> 以太网端口> 端口x。

单击Reconfigure并选择Configured as Server Port。

对交换矩阵互联B重复相同的步骤

导航到设备>交换矩阵互联>交换矩阵互联B > 固定模块> 以太网端口> 端口x。

单击Reconfigure并选择Configured as Server Port。

步骤3.连接适配器电缆

将端口1连接到VIC卡的FI-A，将端口3连接到FI-B。

第四步：重新启用服务器。

转至Equipment > Decommitted > Rack-Mounts，选中Recommission复选框，Save Changes。

请等待，直到您再次看到您的服务器。

您可以通过服务器FSM监控服务器发现。

注意：发现操作可能需要几分钟才能开始

服务器完成发现过程后，即会启动服务配置文件(SP)的关联。

完成发现和关联后，您可以启动服务器并将其恢复生产。

相关信息

- UCS C系列与Cisco UCS Manager的集成

- UCS C系列服务器实用程序

- 技术支持和文档 - Cisco Systems