目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

忘记CIMC IP地址如何确认其配置？

如何重新配置CIMC IP或网关而不重新启动？

如何重置CIMC密码而不重新启动？

相关信息

简介

本文档介绍从主机操作系统配置和查看思科集成管理控制器(CIMC)配置的方法。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 智能平台管理接口(IPMI)

- 统一计算系统(UCS)CIMC

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行2.0(13e)固件版本的C220 M4

- IPMIutil 3.1.6

- Windows 2012 R2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

相关产品

本文档也可用于以下软件版本：

- IPMItool

- Linux操作系统(OS)

背景信息

当CIMC Internet协议(IP)地址或CIMC密码未知时，可使用本文。

忘记CIMC IP地址如何确认其配置？

C:\ipmiutil\ipmiutil lan

ipmiutil lan ver 3.16

-- BMC version 2.00, IPMI version 2.0

ipmiutil lan, GetLanEntry for channel 1 ...

Lan Param(0) Set in progress: 00

Lan Param(1) Auth type support: 17 : None MD2 MD5 Pswd

Lan Param(2) Auth type enables: 00 00 00 00 00

Lan Param(3) IP address: 10.201.249.163

Lan Param(4) IP addr src: 01 : Static

Lan Param(5) MAC addr: f4 0f 1b 1e 6f 6a

Lan Param(6) Subnet mask: 255.255.255.224

Lan Param(7) IPv4 header: 40 00 10

Lan Param(10) BMC grat ARP: 02 : Grat-ARP disabled, ARP-resp enabled

Lan Param(11) grat ARP interval: 03 : 1.5 sec

Lan Param(12) Def gateway IP: 10.201.249.161

Lan Param(13) Def gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(14) Sec gateway IP: 0.0.0.0

Lan Param(15) Sec gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(16) Community string: public

Lan Param(17) Num dest: 04

Lan Param(18) Dest type: 01 00 00 00 00

Lan Param(19) Dest address: 01 00 00 [0.0.0.0] 00 00 00 00 00 00

Lan Param(20) VLAN ID: 01 00

Lan Param(21) VLAN Priority: 00

ipmiutil lan, completed successfully

如何重新配置CIMC IP或网关而不重新启动？

To change to DHCP:

C:\ipmiutil\ipmiutil\ipmiutil lan set -l -D

To change the Static IP entries:

IP address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -I 192.168.0.55

Gateway IP Address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -G 192.168.0.1

Netmask:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -S 255.255.255.0

如何重置CIMC密码而不重新启动？

步骤1.获取CIMC上所有用户的列表：

C:\ipmiutil\ipmiutil user list

ipmiutil user ver 3.16

User 1: chan=1 enabled Admin admin

User 2: chan=1 enabled User testuser1

User 3: chan=1 enabled User  testuser2

步骤2.要重置密码，请使用上一输出中的用户号：

C:\ipmiutil\ipmiutil user set 1 password UserPassword

ipmiutil user ver 3.16

GET_USERNAME: 62 72 69, STATUS = 0, CCODE=0

SETUSERNAME - 2 62 72 STATUS =0, CCODE=0

SETUSER_ACCESS - inputData 91 2 12, status = 0 ccode=0

ipmiutil user, completed successfully.

相关信息

- IPMIUTIL用户指南版本3.1.6

- 技术支持和文档 - Cisco Systems