目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

要遵循的流程

第1部分：CIMC配置

第2部分：ESXi安装

验证

故障排除

简介

本文档介绍在发生完全硬件故障或完全服务器更换时在BE6/7K服务器上安装Elastic Sky X Integrated(ESXi)和配置思科集成管理控制器(CIMC)的过程。本文档帮助从头开始设置服务器。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 物理访问服务器以连接键盘和显示器

- 需要访问键盘和显示器

- CIMC Dongle，用于连接显示器和键盘

- VMware中的免费帐户，用于下载思科客户映像

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

BE6K/7K是打包的解决方案，即ESXi预安装在服务器上。有时，您会遇到BE6k/7K问题，您必须更换所有硬盘驱动器(HDD)，或者无法恢复数据或虚拟驱动器(VD)故障或完全服务器更换，然后您必须在新硬件上安装ESXi。本文档介绍在此类事件中安装ESXi和配置CIMC时要遵循的过程

要遵循的流程

过程可分为两部分：

第1部分：配置CIMC并创建VD。

1. 使用键盘/视频/鼠标(KVM)转换器将键盘和显示器连接到统一计算系统(UCS)服务器的控制台

2. 打开服务器电源

3. 配置CIMC IP

4. 确保所有物理驱动器都处于良好状态

5. 在RAID 5中创建VD

第2部分：在创建的VD上安装ESXi。

1. 从VMware下载思科自定义ISO®

2. 登录CIMC并启动KVM控制台。（确保PC上安装了JRE）

3. 使用KVM控制台安装虚拟ISO

4. 从KVM重新启动UCS服务器，启动时按F6

5. 选择虚拟CD/DVD，按Enter

6. 继续ESXi安装

7. 从直接控制台用户界面(DCUI)按F2，配置ESXi IP、子网、VLAN（可选）

8. 从Vsphere客户端访问ESXi IP

第1部分：CIMC配置

屏幕截图的程序。

步骤1.使用KVM转换器将键盘和显示器连接到UCS服务器的控制台，如图所示。

步骤2.打开服务器电源。

步骤3.在“开机”闪屏上按F8，如图所示。

步骤4.如图所示，配置CIMC以实现连接。

进入CIMC实用程序后，您必须配置：

- CIMC IP地址

- 默认网关

- 设置CIMC的密码

步骤5.创建VD。

要创建VD，您必须执行以下操作：

1. 启动CIMC

2. 导航到存储

3. 导航至“存储”>“控制器信息”

4. 导航至控制器信息>从未使用的物理驱动器创建虚拟驱动器

5. 选择RAID为5

6. 选择硬盘
注意：Raid 5至少需要3个硬盘。

7. 设置名称和属性

8. 单击“创建虚拟驱动器”

1.从Web浏览器启动CICM，接受您收到的所有证书警报，如图所示。

2.导航至存储，如图所示。

3.导航至“存储”>“控制器信息”，如图所示。

4.导航至“控制器信息”>“从未使用的物理驱动器创建虚拟驱动器”，如图所示。

5.从下拉选项中选择RAID级别5，如图所示。

6.选择HDD，如图所示。

注意：Raid 5至少需要3个硬盘。

7.设置名称和属性，如图所示。

8.单击“创建虚拟驱动器”，如图所示。

9.验证驱动器是否如图所示创建的。

第2部分：ESXi安装

步骤1.从VMware下载思科自定义ISO®，如图所示。

步骤2.登录CIMC并启动KVM控制台。（如果使用基于Java的PC，请确保JRE 1.7或更高版本已安装）。 在这种情况下，您使用基于HTML的KVM，如图所示。

步骤3.如图所示，使用KVM控制台安装虚拟ISO。

步骤4.从KVM重新启动UCS服务器，启动时按F6，如图所示。

步骤5.选择“虚拟CD/DVD选项”，按Enter键，如图所示。

步骤6.继续执行ESXi安装，如图所示。

注意：选择您在CIMC中创建的驱动器。

步骤6.从DCUI按F2，配置ESXi IP、子网、VLAN（可选），如图所示。

今后，从Vsphere客户端或Web浏览器访问ESXi IP，并将UC ISO上传到数据存储，以部署VM。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

本文的第1部分“CIMC配置”>第9步将介绍验证内容。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。