目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

UCS C系列服务器

UCS E 系列服务器

最低固件版本

支持的PCiE卡

支持的虚拟机监控程序版本

背景信息

配置

部署思科IMC管理引擎

更改默认密码

许可信息

发现服务器

添加机架组

添加机架帐户

邮件设置配置

固件升级

将技术支持数据导出到远程服务器

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何为C系列和E系列服务器配置思科集成管理控制器(IMC)管理引擎。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科C系列服务器

- 思科E系列服务器

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Internet Explorer 8 或更高版本

- Google Chrome 4.1或更高版本

- Firefox 3.5或更高版本

- Safari 4.0或更高版本（适用于Apple MAC或Microsoft Windows）

- 浏览器需要Adobe Flash Player插件版本11或更高版本。

UCS C系列服务器

- 思科UCS C-220 M3

- 思科UCS C-240 M3

- 思科UCS C-220 M4

- 思科UCS C-240 M4

- 思科UCS C-22 M3

- 思科UCS C-24 M3

- 思科UCS C-420 M3

- 思科UCS C-460 M4

UCS E 系列服务器

- 思科UCS E-140S M2

- 思科UCS E-160D M2

- 思科UCS EN120E M2

- 思科UCS EN120S M2

- 思科UCS E-180D M2

- 思科UCS E-140S M1

- 思科UCS E-140D M1

- 思科UCS E-160D M1

- 思科UCS E-140DP M1

- 思科UCS E-160DP M1

最低固件版本

服务器

最低固件版本

UCS C系列服务器

1.5(4) 及更高版本

UCS E 系列服务器

2.3.1 及更高版本

支持的PCiE卡

- 思科UCS虚拟接口卡(VIC)1225

- 思科UCS VIC 1225T

支持的虚拟机监控程序版本

- ESXi 5.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

思科IMC管理引擎是一个管理系统，允许您大规模管理机架式服务器。

您可以使用思科IMC管理引擎为机架安装服务器执行以下任务：

- 支持按组对服务器和摘要视图进行逻辑分组

- 收集服务器的资产

- 为服务器和组提供监控功能

- 固件管理，包括固件下载、升级和激活

- 管理独立服务器操作，包括电源控制、LED控制、日志收集、键盘/视频/鼠标(KVM)启动、CIMC用户界面启动和电子邮件警报

- 基于角色的访问控制(RBAC)，以限制访问和功能

配置

部署思科IMC管理引擎

1.完成以下步骤以部署思科IMC管理引擎。

步骤1.要从Cisco.com下载Cisco IMC管理引擎的zip文件，请导航至Products > Servers-Unified Computing > Integrated Management Controller(IMC)Supervisor，如图所示。

步骤2.如图所示选择IMC Supervisor 1.0。

步骤3.单击“下载”，如图所示。

步骤4.要部署开放虚拟设备(OVA)，请导航到文件>部署OVF模板，如图所示。

步骤5.继续逐步完成流程，以部署开放虚拟化格式(OVF)模板，如图所示。

在“磁盘格式”窗格中，选择一个单选按钮，然后单击“下一步”，如图所示。

- 精简调配 — 在将数据写入磁盘时按需分配存储

- 密集调配延迟归零 — 以立即以密集格式分配存储

- 密集调配急切置零 — 以便以密集格式分配存储。使用此选项创建磁盘可能需要更长的时间

步骤6.为虚拟机(VM)网络选择适当的端口组，如图所示。

步骤7.单击“完成”，如图所示。

步骤8.打开VM的控制台并接受许可协议，如图所示。

步骤9.完成后，输入y以配置静态IP，如图所示。

步骤10.如果要使用DHCP，请输入n以确保自动分配IP地址。

步骤11.如果要使用静态IP地址，请输入y，然后系统提示您选择IPv4或IPv6。输入V4以配置IPV4，然后输入图像中所示的信息：

- IP 地址

- 网络掩码

- 网关

注意：目前，仅支持IPv4以配置静态IP地址。

步骤12.设备启动后，将思科IMC管理引擎IP地址传输到支持的Web浏览器以访问登录页。

在“登录”(Login)页面中，输入admin作为用户名，输入admin作为密码。

注意：您可以在初次登录后更改管理员密码。

思科IMC管理引擎的用户界面(UI)如图所示。

更改默认密码

2.完成以下步骤以更改默认密码。

步骤1.导航至“管理”>“用户”。

步骤2.单击Login Users选项卡。

步骤3.从用户列表中，选择要更改密码的用户角色，如图所示。

步骤4.指定新密码后，单击“保存”，然后单击提交结果上的“确定”，如图所示。

许可信息

3.思科IMC管理引擎要求您拥有以下有效许可证：

- 思科IMC管理引擎基础许可证。

- 在思科IMC管理引擎基础许可证之后安装的思科IMC管理引擎批量终端启用许可证，如图所示。

注意：除非您有这些许可证，否则无法执行将服务器分组到机架帐户等任务。

发现服务器

4.执行这些操作以发现服务器。

步骤1.导航至System > Physical Accounts > Discovered Devices，如图所示。

步骤2.单击Configure。

步骤3.在“发现配置条件”对话框中，可以创建新配置文件或编辑现有配置文件。

步骤4.创建新配置文件如图所示。

步骤5.在搜索条件中，您可以选择适当的方法来发现服务器。

步骤6.为本例选择IP地址列表。

步骤7.输入要发现的服务器的IP地址。

步骤8.输入您用于登录服务器的用户名和密码（CIMC凭证），如图所示。

步骤9.创建配置文件后，从下拉列表中单击Discover和Select Profile，如图所示。

步骤10.选择适当的配置文件后，单击“提交”，然后单击“提交结果”上的“确定”，如图所示。

步骤11.如果配置文件中的设备不符合支持的最低标准，则未发现设备的原因如图所示的“状态”部分所列。

添加机架组

5.在思科IMC管理引擎中添加新机架组时，请执行此过程。

步骤1.导航至Systems > Physical Accounts > Rack Groups。

步骤2.单击“创建”。

步骤3.在“创建机架组”框中指定组名和说明。

步骤4.单击“创建”，如图所示。

步骤5.创建后，组名必须显示，如图所示。

添加机架帐户

6.在思科IMC管理引擎中添加新机架组时，请执行此过程。

步骤1:

从菜单栏中选择系统。

步骤 2

单击选项卡。

第 3 步：

单击。

第四步：

在创建帐户对话框中，填写以下字段：

字段

描述

字段

机架帐户的描述性名称

字段

机架安装服务器的IP地址

说明字段

（可选）机架帐户的说明

复选框

（可选）如果已创建凭据策略，请选中此框以从下拉列表中选择策略。

如果选中此复选框

下拉列表

从下拉列表中选择策略

如果取消选中此复选框

字段

机架安装服务器的登录ID

密码字段

机架式服务器登录ID的密码

协议下拉列表

从列表中选择https或http

端口字段

与所选协议关联的端口号

机架组下拉列表

从列表中选择机架组。

联系人字段

（可选）帐户的联系人电邮地址

位置字段

（可选）帐户的位置

步骤1.在机架组的下拉列表中，可以选择先前定义的默认组或组，如图所示。

步骤2.完成此操作后，指定的服务器必须位于您选择的机架组下。

邮件设置配置

7.执行此步骤以配置设置邮件。

步骤1.导航至Administration > Mail Setup。

步骤2.输入请求的详细信息。

步骤3.您可以选中Send Test Email复选框，并检查您是否已在您提供的电子邮件地址上收到测试邮件，如图所示。

步骤4.然后必须接收测试邮件，如图所示。

步骤5.在同一部分中，导航至“电子邮件警报规则设置”，然后选中“启用警报”复选框，如图所示。

注意：此时（使用Cisco IMC Supervisor的1.0版），仅支持关键和更高级别故障的通知。

步骤6.如果系统遇到严重故障，您必须收到如图所示的邮件，前提是邮件设置正常。

固件升级

8.在升级固件时，请执行此步骤。

步骤1.导航至Systems > Physical Accounts。

步骤2.单击选项卡。

步骤3.单击“配置配置文件”。

步骤4.在“下载固件”对话框中，可以创建新配置文件或编辑现有配置文件。

字段

描述

下拉列表

从下拉列表中选择New。

字段

配置文件的描述性名称。

下拉列表

选择下列选项之一：

- 本地HTTP服务器 — .iso映像存储在本地思科IMC管理引擎中。

- 网络路径 — .iso映像存储在网络中。

字段

输入您的思科登录用户名。

字段

输入您的思科登录密码。

复选框

（可选）选中此复选框以启用代理配置并填写以下字段：

- 主机名字段 — 输入代理配置的主机名

- 端口字段 — 输入代理配置的端口

启用代理身份验证复选框

（可选）选中此复选框以启用代理身份验证并填写以下字段：

- 代理用户名字段 — 输入代理身份验证的代理用户名

- 代理密码字段 — 输入代理用户名的密码

平台下拉列表

从下拉列表中选择平台。

下拉列表

从下拉列表中选择.iso映像。

步骤5.配置新配置文件，如图所示。

步骤6.为本例选择Network Path作为下载选项。（您有CIFS和NFS作为选项）

步骤7.单击“提交”，如图所示。

步骤8.单击“升级映像”。

步骤9.单击选择…… 以便选择要升级的服务器，如图所示。

步骤10.本示例选择一台服务器。

步骤11.单击“选择”，如图所示。

步骤12.显示所选服务器。

步骤13.单击“提交”，如图所示。

注意：如果升级思科IMC版本2.0(x)，则必须更改默认思科IMC密码。

步骤14.要检查升级状态，请导航至“系统”>“清单”和“故障状态”，如图所示。

步骤15.展开Rack Groups，选择之前将服务器填充到的相应组。

步骤16.单击“机架式服务器”并选择适当的服务器。

步骤17.完成此操作后，必须弹出另一行，其中包含远程选项。

步骤18.从此行单击“KVM控制台”，您可以看到升级的操作，如图所示。

将技术支持数据导出到远程服务器

9.执行这些操作以提取技术支持数据。

步骤1.导航至Systems > Inventory和Fault Status for Default Group。

步骤2.展开机架组并选择包含服务器的机架组。

步骤3.选择“机架式服务器”选项卡，如图所示。

步骤4.双击列表中的服务器以查看详细信息或从列表中单击服务器，然后从最右侧的向下箭头中单击View Details，如图所示。

步骤5.单击“技术支持”选项卡。

步骤6.选择适当的Network Type以上传图像中所示的文件。

步骤7.为本例选择TFTP。

步骤8.单击“提交”，如图所示。

步骤9.此处的快照显示日志已成功上传到指定位置。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。