目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

简介

本文档介绍在Cisco XDR中配置集成并排除Device Insights和Meraki集成故障的步骤。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Cisco XDR Device Insights提供组织内设备的统一视图，以整合来自集成数据源的资产。 如果您想了解有关配置的更多信息，请查看SecureX中的集成模块详细信息。

故障排除

检验连通性

- Meraki使用API密钥作为授权方法，密钥：X-Cisco-Meraki-API-Key和从Meraki SM控制面板获取的值，您可以使用Postman测试连接。

使用基本Meraki呼叫获取SM终端:https://api-mp.meraki.com/api/v1/networks/<SM network IS>/sm/devices。

Meraki API分页文档。

网络ID错误

- 确保网络ID字段中使用了N_前缀。

- N_有可能不是正确的前缀，您必须使用它来允许API检索正确的前缀。

显示为“未托管”的设备

- 托管是指由MDM管理，如果设备显示为非托管，则需要将Windows设备添加到访问工作或学校并安装代理。

- MacOs需要安装管理配置文件和代理。

如果设备见解和Meraki集成仍存在问题，请参阅文章，从浏览器收集HAR日志并联系TAC支持以执行更深入的分析。