目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

允许URL

创建新的自定义URL

编辑全局访问策略

阻止URL

创建新的自定义URL

编辑全局访问策略

简介

本文档介绍如何定义自定义URL类别在网络安全设备(WSA)中工作。

作者：Shikha Grover，编辑者：Yeraldin Sanchez， Cisco TAC工程师。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 初级了解思科网络安全设备

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

URL所属的类别由过滤类别数据库确定。网络安全设备收集信息并为每个URL过滤引擎维护一个单独的数据库。过滤类别数据库定期从思科更新服务器接收更新，并由思科TALOS维护。思科安全情报和研究小组Talos不断跟踪一系列广泛的属性，以评估有关给定主机的结论。

有时，您可能希望以不同方式对URL/域/IP地址进行分类，并在您的设备中本地自定义分类。您可以通过自定义URL类别实现此目的。

当URL过滤引擎将URL类别与客户端请求中的URL匹配时，它首先根据策略组中包含的自定义URL类别评估URL。如果请求中的URL与包含的自定义类别不匹配，URL过滤引擎会将其与预定义的URL类别进行比较。

配置

允许URL

如果您信任网站，则可以通过以下过程允许它。

创建新的自定义URL

1. 创建新的自定义URL类别，导航至GUI > Web Security Manager > Custom URL Categories > Add Custom Category Name:允许的URL。

2. 在站点部分(company.com、.company.com)中添加要控制的站点。

4. 请注意，“domain.com”将仅与“domain.com”匹配，而不与www.domain.com或“host.domain.com”匹配。为了允许站点和所有子域，它需要“站点”部分下的两个条目："。 domain.com， domain.com"。

5. 单击“Submit”。

编辑全局访问策略

1. 打开Web安全管理器>访问策略>全局策略> URL过滤。

2. 单击“Select Custom Categories(选择自定义类别)”。

3. 单击“允许的URL”下拉箭头，选择“在策略中包括”，然后单击“应用”。

4. 在“允许”框中打勾。

5. 单击提交并提交更改。

阻止URL

如果您不信任该网站，可以通过以下流程阻止它。

创建新的自定义URL

1. 创建新的自定义URL类别，导航至GUI > Web Security Manager > Custom URL Categories > Add Custom Category Name:阻止的URL。

2. 在站点部分(company.com、.company.com)中添加要控制的站点。

3. 请注意，“domain.com”将仅与“domain.com”匹配，而不与www.domain.com或“host.domain.com”匹配。要阻止站点和所有子域，它需要“站点”部分下的两个条目："。 domain.com， domain.com"。

4. 单击“Submit”。

编辑全局访问策略

1. 打开Web安全管理器>访问策略>全局策略> URL过滤。

2. 单击“Select Custom Categories...(选择自定义类别…….)”

3. 单击“Blocked URLs”下拉箭头，选择“Include in policy”，然后单击“Apply”。

4. 在“阻止”(Block)的框中放置复选标记。

5. 单击“提交并提交更改”。

注意：上述更改可以对任何访问策略进行，而不仅是全局策略。同样的过程也可应用于解密策略。

请查看本指南，了解广泛部署的使用案例。