目录

问题

环境

问题

如何使用SNMP监控WSA设备上的代理CPU使用率？

环境

任何运行7.5.x或更高版本的思科网络安全设备(WSA)部署。

从AsyncOS for Web 7.5.0开始，我们有SNMP MIB OID变量，提供整体系统CPU利用率和代理CPU利用率。可以使用OID变量cacheCpuUsage直接获取代理CPU利用率。此OID可以直接查询，并提供代理组件使用的CPU百分比。