Contents

问题

环境

症状

解决方案

问题

如何配置Cisco Web安全工具使用一个特定接口认证数据流？

环境

AsyncOS 7.x和以后。

症状

默认情况下， Cisco WSA永远将使用管理接口路由验证数据流。

解决方案

我们在路由表里能通过配置静态路由更改此工作情况然后指定我们要使用路由的适当的接口。

1. 在GUI >Network>路由下。

2. 点击添加路由。

3. 在目的地下，请指定激活目录服务器IP地址。

4. 在网关部分下，请指定适当的接口网关。

5. 提交并且确认更改。