目录

在思科Web安全工具(WSA)应该使用什么WCCP服务ID ？

在思科Web安全工具(WSA)应该使用什么WCCP服务ID ？

环境：

- 思科Web安全工具(WSA)

- WCCP

症状：WCCP显示如可用，但是流量没有重定向对WSA。

某些WCCP服务ID为特定目的保留。即使WSA将允许您使用从0 - 255的所有服务ID， Cisco路由器/WCCP设备可能不根据服务ID重定向流量在使用中。

这是关于预定义的服务ID的一非官方的列表。

服务名称

ID-

协议

端口

web-cache

0

tcp

80

dns

53

udp

53

ftp本地

60

tcp

21， PASV端口的建议的范围：11001-11006

TCP混乱

61

tcp

**

TCP混乱

62

tcp

**

https缓存

70

tcp

443

rtsp

80

tcp

554

wmt

81

tcp

1755

mmsu

82

udp

1755

rtspu

83

udp

5005

CIFS缓存

89

tcp

137， 445

自定义

90

自定义

91

自定义

92

自定义

93

自定义

94

自定义

95

自定义

96

自定义

97

自定义Web缓存

98

tcp

80

反向代理

99

tcp

80

注意：推荐您从90选择服务ID到97。这些是典型地使用特定协议的自定义服务ID，并且不应该干涉其他服务ID。