目录

问题：

问题：

需要示例WCCP路由器配置

环境：

- 思科Web安全工具(WSA)

- WCCP

下面Cisco路由器配置运行示例使用WCCP用思科Web安全工具(WSA)

注意：关于WCCP和配置的更多信息，请参阅以下Cisco支持条款此处。

添加下面的命令启用在Cisco路由器的WCCP协议。

ip wccp网站缓存redirect-list 120密码任何

access-list 120台permit IP主机其中任一192.168.112.14

- “redirect-list”选项指定access-list过滤哪个流量将重定向到Wccp网站缓存设备。

- “密码”命令可选。如果添加，请确保它匹配在WSA配置的WCCP密码。

此配置将配置WCCP以“web-cache”服务ID运行，并且仅重定向192.168.112.14，由于隐式请拒绝在所有ACL结束时。

注意： 确保在WSA配置的路由器IP地址是主IP地址(路由器ID) Cisco路由器。

代理日志或WCCP注册WSA将显示以下处理每10秒：

INFO ：下月： ：INFO ：wccp2_here_i_am发送对路由器10.8.86.254--1

INFO ：下月： ：INFO ：Wccp2_i_see_you从10.8.86.254接收156个字节…

下面Debug与Show on命令Cisco路由器的输出示例: (特定数据将变化基于配置) ：

Router# debug ip wccp packets

WCCP-PKT: Received valid Here_I_Am packet from 192.168.25.4 w/rcvd_id 00003532

WCCP-PKT: Sending I_See_You packet to 192.168.25.4 w/ rcvd_id 00003534

Router# debug ip wccp events

WCCP-EVNT: Built I_See_You msg body w/1 usable web caches, change # 0000000A

WCCP-EVNT: Web Cache 192.168.25.3 added

WCCP-EVNT: Built I_See_You msg body w/2 usable web caches, change # 0000000B

Router# show ip wccp web-cache detail

WCCP Cache-Engine information:

IP Address: 10.1.1.2

Protocol Version: 2.0

State: Usable

Initial Hash Info: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Assigned Hash Info: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Hash Allotment: 256 (100.00%)

Packets Redirected: 40807

Connect Time: 11:05:17

Router# show ip wccp web-cache view

WCCP Routers Informed of: 10.1.1.1

WCCP Cache Engines Visible: 10.1.1.2

WCCP Cache Engines NOT Visible: -none-