目录

简介

查找序列号

从GUI

从CLI

物理访问（硬件）

相关信息

简介

本文档介绍查找邮件安全设备、安全管理设备和网络安全设备的序列号的方法。

查找序列号

从GUI

对于邮件安全设备(ESA)和网络安全设备(WSA)，请导航至监控/报告>系统状态

对于安全管理设备(SMA)，导航到集中服务>系统状态

从CLI

使用version命令。

esa.lab.local> version

Current Version

===============

Product: Cisco C100V Email Security Virtual Appliance

Model: C100V

Version: 13.0.0-392

Build Date: 2020-01-29

Install Date: 2020-04-28 04:01:27

Serial #: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

物理访问（硬件）

对于硬件型号（x70、x70、x80、x90、x95等），您会在后面板上看到一个包含序列号的小标签。在某些情况下，在较新的型号上，您会看到前面板上的拉动式选项卡，还可以显示序列号。

相关信息

- 思科邮件安全设备 — 最终用户指南

- 思科安全管理设备 — 最终用户指南

- 思科网络安全设备 — 最终用户指南