文档ID118149

已更新：八月05， 2014

贡献用Cordelia Naumann和Siddharth Rajpathak， Cisco TAC工程师。

下载 pdf文档

打印

Feedback

相关产品

- 思科Web安全工具

- 思科Web安全工具S170

目录

问题：

相关的思科支持社区讨论

问题：

为什么要使用CIWUC (思科Web使用情况控制)提交工具提交NO- cat URL，如果数据通过WBNP已经共享并且被通话？

环境：Cisco Web安全工具(WSA)有AsyncOS版本6.3或以上的

有处理“NO- cat” URL的(没有分配一个预定义的URL类别)通过WBNP的URL的不同的URL优先级(SensorBase网络参与)共享。

通过联机CIWUC提交工具或网站提交的URL比通过WBNP接收的反馈处理与高优先级。因此，如果有任何特定URL您希望快分类，然后我们请推荐提交URL通过提交工具。

使用报告的NO-类别/MIS分类的URL提交工具其他优点是允许您选择您的建议的URL类别以及跟踪处理已提交URL的状态。

本文档是否是有用？有 没有

感谢您的反馈。

打开支持案例 （需要思科服务合同。）

相关的思科支持社区讨论

思科支持社区是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 Cisco Technical Tips Conventions 。

已更新：八月05， 2014

文档ID118149