目录

问题：

“再验证”按钮没在启用它以后出现通过WebUI

症状：再验证按钮不出现在块页在启用它以后通过WebUI

“再验证”功能要求您有在EUN文件的一个特殊字符串为了正确地运行。当曾经在箱上EUN页时，再验证按钮应该一直出现。

当曾经自定义EUN页，在某些情况下时，需要的字符串可能不在那里(示例：如果使用在更旧的版本创建的自定义EUN模板)，并且这将造成再验证按钮没出现。

需要的特殊字符串是作为如下：

- % ？R -指示再验证注释开始

- %#R -指示再验证注释结尾

在上述标记之间的任何意见将显示，当“再验证”启用下面“GUI >网络>验证”时

在AsyncOS版本7.1.x和以上，再验证按钮在以下EUN页出现。

- ERR_BLOCK_DEST

- ERR_WEBCAT

- ERR_CONTINUE_UNACKNOWLEDGED

我们能在连接以后下载示例/标准的EUN页从WSA到它通过FTP &检查他们发现再验证字符串是否从自定义EUN页未命中。

若需要，我们能递交编辑您自定义EUN添加必要的再验证字符串然后激活新的自定义EUN。摘自用户指南的附加的部分提供说明关于怎样修改EUN页然后激活他们。

如何修改EUN页然后激活他们。