目录

问题：

问题：

如何能配置WSA只允许用户查看一个特定YouTube信道，但是阻塞其他流媒体。

环境：运行AsyncOS 7.1.x的所有思科Web安全工具&上述

解决方案：

从信道页的YouTube视频在他们的所有视频的超链接方面典型地包括唯一标识符从该信道。

此条款假设， “流媒体”类别在访问策略设置阻塞。

为了允许从特定信道的视频，您将需要设置以下：。

允许从特定YouTube信道的视频的配置步骤

1. 去Web安全经理>自定义URL类别并且创建被标记‘YouTube的’一个新的类别

2. 添加以下条目到站点字段：

ytimg.com， .ytimg.com

3. 添加以下条目到常规表达：

www \ .youtube \ .com/.*<ChannelName>

youtube \ .com/videoplayback

www \ .youtube \ .com/crossdomain \ .xml

youtube \ .com/生成

4. 去Web安全经理>Access策略并且创建一项新的策略。

5. 选择标识适用于新的策略或选择‘YouTube’自定义URL类别作为会员标准。

6. 编辑新的策略的URL类别并且设置‘YouTube’自定义URL类别的操作为箴言报或准许。

7. 提交并且确认更改。

注意：此配置只适用于视频来源从信道页和不从搜索结果或提供链路。